Oracle® Fusion Middleware

Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストールと構成

12c (12.2.1.2)

E82812-01(原本部品番号:E77146-02)

2016年11月

ドキュメントは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストールと構成の方法についてインストール担当者とシステム管理者を対象に説明しています。

Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストールと構成, 12c (12.2.1.2)

E82812-01

Copyright © 2013, 2016, Oracle and/or its affiliatesAll rights reserved.

原本著者: Christine Ford

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

目次

タイトルおよび著作権情報

はじめに

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

1 Oracle WebLogic Serverインストールの計画

- 1.1 このドキュメントの使用方法

- 1.1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

- 1.1.2 アップグレード・シナリオにおけるこのドキュメントの使用方法

- 1.1.3 このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法

- 1.1.4 開発環境向けのインストール・ドキュメントの使用方法

- 1.2 WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジについて

- 1.2.1 WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの要素

- 1.2.2 WebLogic Server MTの標準インストール・トポロジの使用について

- 1.3 サイレント・モードでのインストーラの実行

- 1.4 インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

- 1.5 WebLogic Server MTトポロジのインストールと構成のロードマップ

- 1.6 システム環境の確認のロードマップ

- 1.7 Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションの入手

- 1.8 Oracle WebLogic Server MTのディストリビューションの入手

2 Oracle WebLogic ServerとCoherencのソフトウェアのインストール

- 2.1 インストール・プログラムの起動

- 2.2 インストール画面のナビゲート

- 2.3 Coherenceインストール・タイプについて

3 WebLogic Server MTのOracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストール

- 3.1 WebLogic Server MTのインストールの開始

- 3.2 WebLogic Server MTのインストール画面のナビゲート

4 WebLogicドメインの作成と構成

- 4.1 WebLogicドメインの構成

- 4.1.1 構成ウィザードの起動

- 4.1.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 4.1.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

- 4.1.2.2 構成テンプレートの選択

- 4.1.2.3 管理者アカウントの構成

- 4.1.2.4 ドメイン・モードとJDKの指定

- 4.1.2.5 拡張構成の選択

- 4.1.2.6 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

- 4.1.2.7 ノード・マネージャの構成

- 4.1.2.8 管理対象サーバーの構成

- 4.1.2.9 クラスタの構成

- 4.1.2.10 サーバー・テンプレートの定義

- 4.1.2.11 動的サーバーの構成

- 4.1.2.12 クラスタへの管理対象サーバーの関連付け

- 4.1.2.13 Coherenceクラスタの構成

- 4.1.2.14 新しいマシンの作成

- 4.1.2.15 サーバーのマシンへの割当て

- 4.1.2.16 仮想ターゲット

- 4.1.2.17 パーティション

- 4.1.2.18 構成の指定内容の確認とドメインの構成

- 4.1.2.19 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

- 4.2 サーバーの起動

- 4.2.1 ノード・マネージャの起動

- 4.2.2 管理サーバーの起動

- 4.2.3 管理対象サーバーの起動

- 4.3 構成の確認

5 WebLogic Server MTのWebLogicドメインの作成

- 5.1 WebLogicドメインの構成

- 5.1.1 構成ウィザードの起動

- 5.1.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

- 5.1.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

- 5.1.2.2 WebLogic Server MTドメインの構成テンプレートの選択

- 5.1.2.3 管理者アカウントの構成

- 5.1.2.4 ドメイン・モードとJDKの指定

- 5.1.2.5 拡張構成の選択

- 5.1.2.6 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

- 5.1.2.7 ノード・マネージャの構成

- 5.1.2.8 管理対象サーバーの構成

- 5.1.2.9 クラスタの構成

- 5.1.2.10 サーバー・テンプレートの定義

- 5.1.2.11 動的サーバーの構成

- 5.1.2.12 クラスタへの管理対象サーバーの関連付け

- 5.1.2.13 Coherenceクラスタの構成

- 5.1.2.14 新しいマシンの作成

- 5.1.2.15 サーバーのマシンへの割当て

- 5.1.2.16 仮想ターゲット

- 5.1.2.17 パーティション

- 5.1.2.18 構成の指定内容の確認とドメインの構成

- 5.1.2.19 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

- 5.2 サーバーの起動

- 5.2.1 ノード・マネージャの起動

- 5.2.2 管理サーバーの起動

- 5.2.3 管理対象サーバーの起動

- 5.3 構成の確認

6 WebLogic Serverドメイン構成後の次の手順

- 6.1 基本的な管理タスクの実行

- 6.2 追加ドメイン構成タスクの実行

- 6.3 WebLogic Server MTのドメイン構成タスクの実行

- 6.3.1 WebLogic Server MTフロントエンドとしてのOracle Traffic Directorの追加

- 6.3.2 WebLogic Server MTでのOracle Traffic Directorの構成

- 6.4 可用性の高い環境の準備

7 Oracle WebLogic ServerとCoherencのアンインストール

- 7.1 製品のディストリビューションについて

- 7.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

- 7.3 ソフトウェアのアンインストール

- 7.3.1 アンインストール・プログラムの起動

- 7.3.2 アンインストール画面のナビゲート

- 7.4 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

- 7.5 Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除

- 7.6 ドメインとアプリケーション・データの削除

- 7.7 ソフトウェアの再インストール

- 7.7.1 シナリオ: 同じ機能セットがある既存のOracleホームへのインストール

- 7.7.2 シナリオ: 空でない既存のOracleホームへのインストール

A Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて

B 開発者向けWebLogic Serverのインストール

- B.1 WebLogic Server開発版に付属のファイル

- B.2 インストーラのダウンロード

- B.3 開発者向けWebLogic Serverインストールの前提条件

- B.4 開発者向けWebLogic Serverのインストール

- B.4.1 ORACLE_HOMEディレクトリからのインストール

- B.4.2 ORACLE_HOME以外のディレクトリからのインストール

- B.5 開発版ドメインの作成

- B.6 ドメインの起動およびアクセス

- B.7 開発版インストールのアップグレード

- B.8 開発版インストールへのパッチ適用

- B.9 開発者向けWebLogic Serverインストールの削除

はじめに

このドキュメントでは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストールと構成の方法について説明します。

- 対象読者

- ドキュメントのアクセシビリティについて

- 関連ドキュメント

- 表記規則

対象読者

このドキュメントは、WebLogic Serverをインストールするシステム管理者やアプリケーション開発者を対象としています。また、Webテクノロジに精通しており、WindowsプラットフォームとUNIXプラットフォームの一般的な知識がある読者を対象としています。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティへの取り組みについては、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)にアクセスしてください。

Oracleサポートへのアクセス

サポートを購入したオラクル社のお客様は、My Oracle Supportを介して電子的なサポートにアクセスできます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info、聴覚に障害があるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

関連ドキュメント

詳細は、Oracle Fusion Middlewareライブラリを参照してください。

- Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverのアップグレード
Oracle WebLogic Serverインストールを旧バージョンからアップグレードする場合(たとえば、11gの10.xリリースから12cリリースへ)、このドキュメントでは、アプリケーション、デプロイ先WebLogicドメイン、およびドメインに関連付けられたアプリケーション・データを含めて、WebLogic Server環境全体をアップグレードする方法について説明しています。データベース・サーバー、ファイアウォール、ロード・バランサ、LDAPサーバーなどの外部リソースがこれに含まれる場合があります。

- Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成
Oracle WebLogic Serverは、Oracle Fusion Middleware Infrastructureディストリビューションの一部としても入手できます。Oracle WebLogic ServerをInfrastructure機能とともにインストールする場合、このドキュメントを参照してください。

- WebLogic Serverの情報は、Oracle WebLogic Serverのドキュメントを参照してください。

- インストールの情報は、Fusion Middlewareインストール・ドキュメントを参照してください。

- アップグレードの情報は、Fusion Middlewareアップグレード・ドキュメントを参照してください。

- 管理関連の情報は、Fusion Middleware管理ドキュメントを参照してください。

- リリース関連の情報は、Fusion Middlewareリリース・ノートを参照してください。

表記規則

このマニュアルでは次の表記規則を使用します。

表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するGraphical User Interface要素、または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント

固定幅フォントは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

1 Oracle WebLogic Serverインストールの計画

この項では、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストールの準備を行います。インストールやドメイン構成の途中または後で問題が発生しないよう、この項で十分に確認します。

- このドキュメントの使用方法
このガイドを使用する特定のシナリオおよびその他の情報ソースがあります。

- WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジについて
標準インストール・トポロジには標準のWebLogic Serverドメインがあります。

- サイレント・モードでのインストーラの実行
インストーラの起動時にコマンドラインで-silentフラグを使用してインストールできます。

- インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ
このドキュメントには、WebLogic Serverをインストールおよび構成するために必要なすべての手順があります。このトポロジの変更バージョンを作成する場合に使用できる補足情報への参照も、ガイドの手順内に記載されています。

- WebLogic Server MTトポロジのインストールと構成のロードマップ
WebLogic Server MTディストリビューションをインストールおよび構成するには、このロードマップに従います。

- システム環境の確認のロードマップ
このトピックには、インストールおよび構成の手順を開始する前に読んで理解する必要がある重要な情報があります。また、Oracle Fusion Middleware WebLogic ServerおよびCoherenceをインストールおよび構成するために、ご使用の環境が適切に準備されていることを確認するための重要なタスクおよび判断項目を示します。

- Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションの入手
ソフトウェアはOracle Technology Network (OTN)からダウンロードします

- Oracle WebLogic Server MTのディストリビューションの入手
ディストリビューションはOracle Technology Network (OTN)からダウンロードします

1.1 このドキュメントの使用方法

このガイドを使用する特定のシナリオおよびその他の情報ソースがあります。

この項では、次の項目について説明します。

- 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法
このガイドは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジを作成する場合に役立ちます。このトポロジを拡張することで、本番システムに適するように可用性を高めて保護できます。

- アップグレード・シナリオでのこのドキュメントの使用
Oracle WebLogic ServerとCoherenceをアップグレード手順の一部としてインストールする場合は、このガイドの手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。ただし、構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成は実行しないでください。

- このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法
このドキュメントでは新規にドメインを作成する手順について説明していますが、同じ手順を使用して既存のドメインを拡張できます。

- 開発環境向けのインストール・ドキュメントの使用方法
このガイドでは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションを使用して、Oracle WebLogic Serverのランタイムの本番環境をインストールおよび構成する方法について説明します。さらに、Oracle WebLogic Serverの開発専用インストーラと補助インストーラも用意しています。

1.1.1 開始点としての標準インストール・トポロジの使用方法

このガイドは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジを作成する場合に役立ちます。このトポロジを拡張することで、本番システムに適するように可用性を高めて保護できます。

標準インストール・トポロジはこの製品のトポロジ例であり、このトポロジのみがサポートされるわけではありません。『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の標準インストール・トポロジの理解に関する項を参照してください。

1.1.2 アップグレード・シナリオにおけるこのドキュメントの使用方法

Oracle WebLogic ServerとCoherenceをアップグレード手順の一環としてインストールする場合、このガイドの手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。ただし、構成ウィザードを実行してWebLogicドメインを作成しないでください。

ソフトウェアをインストールした後、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverのアップグレードのアップグレード・プロセスの概要に移動してください。

1.1.3 このドキュメントを使用してドメインを拡張する方法

このドキュメントでは新規にドメインを作成する手順について説明していますが、同じ手順を使用して既存のドメインを拡張できます。

これを行う場合は、重要な情報について、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』で同じドメインにおける複数製品のインストールに関する項を必ず参照してください。

新規ドメインを作成する場合でも、手順に示された内容と要件が合わないときは、必ず内容を適宜選択し、詳細を説明したドキュメントを参照してください。

1.1.4 開発環境向けのインストール・ドキュメントの使用方法

このガイドでは、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションを使用して、Oracle WebLogic Serverのランタイムの本番環境をインストールおよび構成する方法について説明します。さらに、Oracle WebLogic Serverの開発専用インストーラと補助インストーラも用意しています。

- クイック・インストーラは、Javaアプリケーションの開発とテストに必要なすべてのアーティファクトが含まれる軽量インストーラです。クイック・インストーラは、コマンド行から直接実行されます。クイック・インストーラで実行されるインストールには、標準Oracleパッチ適用ツールOPatchを使用してパッチを適用できます。
このバージョンのOracle WebLogic Serverとクイック・インストーラでは、JDK 1.8.0_101バージョンが必要です。適切なバージョンのJDKがインストールされていることと、開始前の使用準備ができていることを確認します。

クイック・インストーラのファイル名はfmw_12.2.1.2.0_wls_quick.jarです

- 補助クイック・インストーラは、Oracle WebLogic ServerでのサンプルJavaアプリケーションの開発とテストに必要なすべてのアーティファクトが含まれる軽量インストーラです。
オプションの補助クイック・インストーラには、サンプル・アプリケーションなどのコンポーネントや、管理コンソールの追加言語ヘルプ・ファイルがあります。

補助クイック・インストーラのファイル名はfmw_12.2.1.2.0_wls_supplemental_quick.jarです

開発環境を設定するには、次の箇所を参照してください。

- 「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションの入手」。開発インストーラを探します。開発キットのWordドキュメントには、開発環境をインストールして構成するための手順が記載されています。

- Oracle WebLogic Serverの開発環境を設定する際の留意点をすべて示したリストについては、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverアプリケーションの開発』のWebLogic Serverアプリケーション開発の概要に関する項を参照してください。

- 最新のJava、XML、WebサービスおよびSQLの標準を使用してアプリケーションを構築するための統合開発環境(IDE)であるOracle JDeveloperをインストールするには、『Oracle Fusion Middleware JDeveloperのインストール』のOracle JDeveloperソフトウェアのインストールに関する項を参照してください。

1.2 WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジについて

標準インストール・トポロジには標準のWebLogic Serverドメインがあります。

次の図は、Oracle WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジを示しています。

図1-1 Oracle WebLogic ServerとCoherenceのトポロジ

2台の管理対象サーバーがクラスタにある標準WebLogic Serverドメインと1台の管理サーバーがこのトポロジにあり、すべてが単一のホストで構成されています。

次のトピックを参照してください。

- WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの要素
次の表は標準インストール・トポロジの要素を示しています。

- WebLogic Server MTの標準インストール・トポロジの使用について
WebLogic Server標準インストール・トポロジを、WebLogic Server MTの基本環境として使用できます。ただし、WebLogic Server MTのトポロジを作成する場合、次の相違点に注意してください。

1.2.1 WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの要素

次の表で、標準インストール・トポロジの要素について説明します。

このトポロジを作成する手順を説明するロードマップについては、「インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ」を参照してください。

表1-1 Oracle WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの要素

要素

説明と追加ドキュメントへのリンク

APPHOST

アプリケーション層をホストしているマシンを示す、Oracleドキュメントでの標準用語。

WebLogicドメイン

Javaコンポーネントの論理関連グループ。この場合、管理サーバー、管理対象サーバーおよびその他の関連ソフトウェア・コンポーネントになります。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』のOracle WebLogic Serverドメインの概要に関する項を参照してください。

管理サーバー

ドメインの中央制御エンティティ。ドメインの構成オブジェクトを保持し、構成の変更を管理対象サーバーに分散します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の管理サーバーの概要に関する項を参照してください。

クラスタ

同時に稼働し連携する、複数のWebLogic Serverインスタンスの集合。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

マシン

1つまたは複数のWebLogic Serverインスタンス(サーバー)をホストするコンピュータを論理的に表現するもの。また、マシンは管理対象サーバーとノード・マネージャ間を論理的に結び付けます。ノード・マネージャを使用して管理対象サーバーを起動または停止するには、管理対象サーバーがマシンと関連付けられている必要があります。

管理対象サーバー

アプリケーション、アプリケーション・コンポーネント、Webサービスおよび関連リソースをホストします。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の管理対象サーバーと管理対象サーバー・クラスタの理解に関する項を参照してください。

1.2.2 WebLogic Server MTの標準インストール・トポロジの使用について

WebLogic Server標準インストール・トポロジを、WebLogic Server MTの基本環境として使用できます。ただし、WebLogic Server MTのトポロジを作成する場合、次の相違点に注意してください。

- WebLogic MTの場合、WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションではなく、Oracle Fusion Middleware Infrastructureディストリビューションを使用する必要があります。

- WebLogic MTドメインを構成する場合、Oracle JRFテンプレートではなくOracle Enterprise Managerの制限付きJRFテンプレートを選択することをお薦めします。

1.3 サイレント・モードでのインストーラの実行

インストーラの起動時にコマンドラインで-silentフラグを使用してインストールできます。

サイレント・モードおよびその実行手順については、Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールの次のトピックを参照してください。

- サイレント・インストールの理解

- レスポンス・ファイルの理解

- サイレント・モードでのOracle Universal Installerの実行

- サイレント・アンインストールでのOracle Universal Installerの実行

1.4 インストール・トポロジのインストールと構成のロードマップ

このドキュメントには、WebLogic Serverのインストールと構成に必要なすべての手順があります。このトポロジの変更バージョンを作成する場合に使用できる補足情報への参照も、ガイドの手順内に記載されています。

次の表に、Oracle WebLogic Serverのインストールと構成に必要な手順を示します。

表1-2 Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストール手順

タスク

説明

ドキュメント

システム環境を確認します

インストールの開始前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

システム環境の確認のロードマップ

適切なディストリビューションを入手します

この項で説明するトポロジを作成するには、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションを入手します。

「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションの入手」。

インストール・ディレクトリを決めます

インストーラがインストーラ・ディレクトリを作成したり、作成が必要なインストーラ・ディレクトリにアクセスできることを確認します。また、最小限の要件を満たすシステムにディレクトリが存在することを確認します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の「Oracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリとは」。

ソフトウェアのインストール

インストール・プログラムを実行してソフトウェアをインストールします。

Oracle WebLogic ServerとCoherencのソフトウェアのインストール

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成します。

WebLogicドメインの作成と構成

インストール後のタスクの実行

ドメインでのコンポーネントの管理を開始したり、高可用性になるように引き続き環境を変更します。

WebLogic Serverドメイン構成後の次の手順

1.5 WebLogic Server MTトポロジのインストールと構成のロードマップ

このロードマップをたどり、WebLogic Server MTのディストリビューションをインストールして構成します。

このガイドには、WebLogic Serverのインストールと構成に必要なすべての手順が含まれています。このガイド内の手順では、このトポロジの変更バージョンを作成する場合に使用できる、その他の情報について示されています。

次の表に、WebLogic Server MTのインストールと構成に必要な手順を示します。

表1-3 WebLogic Server MTのインストール手順

タスク

説明

ドキュメント

システム環境を確認します

インストールの開始前に、最小限のシステム要件およびネットワーク要件を満たしていることを確認します。

システム環境の確認のロードマップ

適切なディストリビューションを入手します

この項で説明するトポロジを作成するには、WebLogic Server MTのディストリビューションを入手します。

「Oracle WebLogic Server MTのディストリビューションの入手」。

インストール・ディレクトリを決めます

インストーラがインストーラ・ディレクトリを作成したり、作成が必要なインストーラ・ディレクトリにアクセスできることを確認します。また、最小限の要件を満たすシステムにディレクトリが存在することを確認します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の「Oracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリとは」。

ソフトウェアのインストール

インストール・プログラムを実行してソフトウェアをインストールします。

「WebLogic Server MTのOracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストール」

WebLogicドメインの作成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成します。

「WebLogic Server MTのWebLogicドメインの作成」

インストール後のタスクの実行

ドメインでのコンポーネントの管理を開始したり、高可用性になるように引き続き環境を変更します。

WebLogic Serverドメイン構成後の次の手順

1.6 システム環境の確認のロードマップ

このトピックでは、インストールと構成の手順を開始する前に参照して理解する必要がある重要な情報が記載されています。また、Oracle Fusion Middleware WebLogic ServerおよびCoherenceをインストールおよび構成するために、ご使用の環境が適切に準備されていることを確認するための重要なタスクおよび判断項目を示します。

表1-4 システム環境の確認のロードマップ

タスク

説明

ドキュメント

動作保証とシステム要件の確認。

ご使用のオペレーティング・システムが、WebLogic ServerおよびCoherenceのインストールと構成に関して動作保証され、適切に構成されていることを確認します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の動作保証、システム要件および相互運用性の確認に関する項を参照してください。

適切なインストール・ユーザーの特定。

インストール・ユーザーが、ソフトウェアをインストールおよび構成するための適切な権限を持っていることを確認します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストール・ユーザーの選択に関する項を参照してください。

システム上のインストール・ディレクトリと構成ディレクトリの選択。

推奨ディレクトリ構造に従って、インストールおよび構成に必要なディレクトリが作成できることを確認します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。

動作保証されたJDKのインストール。

ディストリビューションのインストール・プログラムでは、動作保証されたJDKがシステムに存在していることが必要です。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のJDKのインストールに関する項を参照してください。

1.7 Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションの入手

ソフトウェアはOracle Technology Network (OTN)からダウンロードします。

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアの入手方法の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品配布の理解と入手に関する項を参照してください。

開発または評価用にOracle WebLogic ServerおよびCoherenceソフトウェアをダウンロードするには、OTNの次の場所を参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/fusion-middleware/downloads/index.html

Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceを入手するには、OTNにアクセスし、次の手順を実行します。

1. fmw_12.2.1.2.0_wls_Disk1_1of1.zipを見つけて、ご使用のシステムにダウンロードします。

2. この.zipファイルの内容をシステムに抽出します。抽出されたファイルfmw_12.2.1.2.0_wls.jarは、製品インストーラを実行し、ソフトウェアをシステムにインストールします(「Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceソフトウェアのインストール」)。

「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて」では、このディストリビューションの製品と機能セットについて説明しています。

Oracle Fusion Middleware製品の入手の詳細は、OTNで「Oracle Fusion Middleware Download, Installation, and Configuration Readme Files」を参照してください。

1.8 Oracle WebLogic Server MTのディストリビューションの入手

ディストリビューションはOracle Technology Network (OTN)からダウンロードします。

Oracle Fusion Middlewareソフトウェアの入手方法の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の製品配布の理解と入手に関する項を参照してください。

開発または評価用にソフトウェアをダウンロードするには、OTNの次の場所を参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/fusion-middleware/downloads/index.html

WebLogic Server MTを入手するには、OTNにアクセスし、次の手順を実行します。

1. fmw_12.2.1.2.0_infrastructure_Disk1_1of1.zipを見つけて、ご使用のシステムにダウンロードします。

2. .zipファイルの内容をシステムに抽出します。抽出されたファイルfmw_12.2.1.2.0_infrastructure.jarは、製品インストーラを実行し、ソフトウェアをシステムにインストールします(「Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceソフトウェアのインストール」)。

「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて」では、このディストリビューションの製品と機能セットについて説明しています。

Oracle Fusion Middleware製品の入手先とダウンロードの詳細は、OTNで「Oracle Fusion Middleware Download, Installation, and Configuration Readme Files」を参照してください。

2 Oracle WebLogic ServerとCoherencのソフトウェアのインストール

この項では、Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストール・プログラムをグラフィカル・モードで起動する方法と、インストール・プロセスでの一連の画面について説明します。

この項には次のトピックが含まれます:

- インストール・プログラムの起動
インストール・プログラムはシステムのJDKディレクトリから起動します。

- インストール画面のナビゲート
インストール・プログラムでは一連の画面が表示されます。

- Coherenceインストール・タイプについて
WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの場合、「WebLogic Server」インストール・タイプを選択します。このインストール・タイプを選択してこのガイドの指示に従う場合、標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。

2.1 インストール・プログラムの起動

インストール・プログラムはシステムのJDKディレクトリから起動します。

インストール・プログラムを起動する手順は次のとおりです。

1. ターゲットのシステムにログインします。

2. インストーラでは動作保証されたJDKを必要とするため、動作保証されたJDKがシステムにすでに存在することを確認します。詳細は、「Oracle Fusion Middlewareのシステム要件と仕様」を参照してください。JDKのダウンロードの詳細は、Oracle Fusion MiddlewareのインストールのためのJDK要件の理解を参照してください。

3. インストール・プログラムがダウンロードされたディレクトリに移動します。

4. システム上のJDKのディレクトリからjava -jarを実行して、インストール・プログラムを起動します。次の例を参照してください。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

/home/Oracle/jdk/jdk1.8.0_101/bin/java -jar fmw_12.2.1.2.0_wls_generic.jar

Windowsオペレーティング・システムの場合:

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101\bin\java -jar fmw_12.2.1.2.0_wls_generic.jar

これらの例にあるJDKの場所は、ご使用のシステムの実際のJDKの場所に読み替えてください。

インストール・プログラムが開くと、インストールを開始する準備ができています。「インストール画面のナビゲート」で、各画面について説明します。

2.2 インストール画面への移動

インストール・プログラムでは画面が連続して表示されます。

次の表では、インストール・プログラムの画面を表示順に説明しています。

インストール画面に関して詳細な情報が必要な場合は、画面の名前をクリックしてください。

表2-1 Oracle WebLogic ServerとCoherenceのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

UNIXオペレーティング・システムでは、このホストにOracle製品を初めてインストールする場合に、この画面が開きます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のOracle Central Inventoryの理解に関する項を参照してください。

Windowsオペレーティング・システムでは、この画面は表示されません。

自動更新

「自動更新」を有効にすると、このソフトウェアの新しいバージョンの有無がインストーラによって確認されます。

このときにソフトウェアの更新をシステムで確認しないようにするには、デフォルト設定「自動更新をスキップ」のままにします。

パッチ・ファイルをダウンロードした場合は、「ディレクトリからパッチを選択」を選択して、ローカル・ディレクトリに移動します。

My Oracle Supportアカウントを持っている場合にソフトウェアの更新を自動でダウンロードするには、「My Oracle Supportで更新を検索」を選択します。Oracle Supportの資格証明を入力して、「検索」をクリックします。インストーラがMy Oracle Supportにアクセスするようにプロキシ・サーバーを構成するには、「プロキシ設定」をクリックします。「接続のテスト」をクリックして接続をテストします。

ようこそ

製品のインストーラの紹介画面です。

インストールの場所

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。

ディレクトリ構造の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。

インストール・タイプ

WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジを作成するには、「WebLogic Server」を選択します。

注意: このドキュメントのトポロジにはサーバーの例が含まれていません。例を本番環境にインストールしないことを強くお薦めします。

Coherenceインストール・タイプの詳細は、「Coherenceインストール・タイプについて」を参照してください。

Oracle WebLogic Serverのインストール・タイプの詳細は、「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて」を参照してください。

前提条件チェック

システムが最小限の要件を満たしているかどうかを確認します。警告やエラー・メッセージが表示された場合は、「システム環境の確認のロードマップ」のいずれかのドキュメントを参照してください。

セキュリティの更新の指定

Oracle Supportアカウントをすでに所持している場合は、この画面を使用して、セキュリティ・アップデートの受取り方法を指定します。

アカウントを所持していないときに、この手順を省略してもかまわない場合は、チェック・ボックスの選択を解除して、その選択を後続のダイアログ・ボックスで確認します。

インストールの概要

この画面では、選択したインストール・オプションを検証します。任意: これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、場所とファイル名を入力します。レスポンス・ファイルを後から使用して、サイレント・インストールを実行できます。

サイレント・インストールまたはコマンド・ライン・インストールの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のOracle Universal Installerのサイレント・モードでの実行に関する項を参照してください。

インストールの進行状況

インストールの進行状況を表示します。

インストール完了

インストールが完了すると開きます。次の手順では、構成ウィザードを起動してWebLogicドメインを作成します。これを行うには、次の2つの方法があります。

- 「構成ウィザードの自動起動」を選択します。「終了」をクリックすると、構成ウィザードが起動するため、ドメインを構成します。これを行うには、「ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート」を参照してください。

- 自動的に構成ウィザードを起動するをこの画面で選択しません。「終了」をクリックしたら、構成ウィザードを手動で起動して、ドメインを構成する必要があります。これを行うには、「構成ウィザードの起動」を参照してください。

「完全および例」インストール・タイプを選択すると、「クイック・スタート構成ウィザード」を起動するオプションが表示され、これによってサンプル・ドメインを作成します。『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクイック・スタート構成ウィザードに関する項を参照してください。

2.3 Coherenceインストール・タイプについて

WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジの場合、「WebLogic Server」インストール・タイプを選択します。このインストール・タイプを選択してこのガイドの指示に従う場合、標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。

「Coherenceインストール」インストール・タイプは、WebLogic管理フレームワークを使用してCoherenceアプリケーションのデプロイと管理を行うユーザー向けに用意されています。詳細は、次を参照してください。

- Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceの管理のCoherenceアプリケーションのデプロイ。

- Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解のWebLogic管理フレームワークとは。

3 WebLogic Server MTのOracle WebLogic ServerおよびCoherenceのインストール

この項では、インストール・プログラムをグラフィカル・モードで起動する方法と、インストール・プロセスでの一連の画面について説明します。

この項には次のトピックが含まれます:

- WebLogic Server MTのインストールの開始
インストール・プログラムはシステムのJDKディレクトリから起動します。

- WebLogic Server MTのインストール画面のナビゲート
インストール・プログラムには一連の画面が含まれています。

3.1 WebLogic Server MTのインストールの開始

インストール・プログラムはシステムのJDKディレクトリから起動します。

インストール・プログラムを起動するには、次の手順を実行します。

1. ターゲットのシステムにログインします。

2. 動作保証されたJDKがシステムにすでに存在していることを確認します。インストーラには、動作保証されたJDKが必要です。Oracle Fusion Middlewareでサポートされるシステム構成に関するページで、12c (12.2.1.2)の適切な動作保証のドキュメントを参照してください。

3. インストール・プログラムがダウンロードされたディレクトリに移動します。

4. システム上のJDKのディレクトリからjava -jarを実行して、インストール・プログラムを起動します。次の例を参照してください。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

/home/Oracle/jdk/jdk1.8.0_101/bin/java -jar wls_jrf_generic.jar

Windowsオペレーティング・システムの場合:

C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_101\bin\java -jar wls_jrf_generic.jar

これらの例にあるJDKの場所は、ご使用のシステムの実際のJDKの場所に読み替えてください。

インストール・プログラムが開くと、インストールを開始する準備ができています。「インストール画面のナビゲート」で各画面について説明しています。

3.2 WebLogic Server MTのインストール画面のナビゲート

インストール・プログラムには一連の画面が含まれています。

次の表では、インストール・プログラムの画面を表示順に説明しています。

インストール画面に関して詳細な情報が必要な場合は、画面の名前をクリックしてください。

表3-1 Oracle WebLogic Server MTのインストール画面

画面

説明

インストール・インベントリの設定

UNIXオペレーティング・システムでは、このホストにOracle製品を初めてインストールする場合に、この画面が開きます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のOracle Central Inventoryの理解に関する項を参照してください。

Windowsオペレーティング・システムでは、この画面は表示されません。

自動更新

「自動更新」を有効にすると、このソフトウェアの新しいバージョンの有無が定期的に確認されます。新しいバージョンが見つかると、ソフトウェアによって、インストールのアップグレードの権限が求められます。

このときにソフトウェアの更新をシステムで確認しないようにするには、デフォルト設定「自動更新をスキップ」のままにします。

パッチ・ファイルをダウンロードした場合は、「ディレクトリからパッチを選択」を選択して、ローカル・ディレクトリに移動します。

My Oracle Supportアカウントを持っている場合にソフトウェアの更新を自動でダウンロードするには、「My Oracle Supportで更新を検索」を選択します。Oracle Supportの資格証明を入力して、「検索」をクリックします。インストーラがMy Oracle Supportにアクセスするようにプロキシ・サーバーを構成するには、「プロキシ設定」をクリックします。「接続のテスト」をクリックして接続をテストします。

ようこそ

製品のインストーラの紹介画面です。

インストールの場所

この画面を使用して、Oracleホーム・ディレクトリの場所を指定します。

ディレクトリ構造の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のインストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。

インストール・タイプ

WebLogic ServerとCoherenceの標準インストール・トポロジを作成するには、「WebLogic Server」を選択します。

注意: このドキュメントのトポロジにはサーバーの例が含まれていません。例を本番環境にインストールしないことを強くお薦めします。

Coherenceインストール・タイプの詳細は、「Coherenceインストール・タイプについて」を参照してください。

Oracle WebLogic Serverのインストール・タイプの詳細は、「Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて」を参照してください。

前提条件チェック

システムが最小限の要件を満たしているかどうかを確認します。警告やエラー・メッセージが表示された場合は、「システム環境の確認のロードマップ」のいずれかのドキュメントを参照してください。

セキュリティの更新の指定

Oracle Supportアカウントをすでに所持している場合は、この画面を使用して、セキュリティ・アップデートの受取り方法を指定します。

アカウントを所持していないときに、この手順を省略してもかまわない場合は、チェック・ボックスの選択を解除して、その選択を後続のダイアログ・ボックスで確認します。

インストールの概要

この画面では、選択したインストール・オプションを検証します。任意: これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、場所とファイル名を入力します。レスポンス・ファイルを後から使用して、サイレント・インストールを実行できます。

サイレント・インストールまたはコマンド・ライン・インストールの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のOracle Universal Installerのサイレント・モードでの使用に関する項を参照してください。

インストールの進行状況

インストールの進行状況を表示します。

インストール完了

インストールが完了すると開きます。次の手順では、構成ウィザードを起動してWebLogicドメインを作成します。これを行うには、次の2つの方法があります。

- 「構成ウィザードの自動起動」を選択します。「終了」をクリックすると、構成ウィザードが起動するため、ドメインを構成します。これを行うには、「ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート」を参照してください。

- 自動的に構成ウィザードを起動するをこの画面で選択しません。「終了」をクリックしたら、構成ウィザードを手動で起動して、ドメインを構成する必要があります。これを行うには、「構成ウィザードの起動」を参照してください。

「完全および例」インストール・タイプを選択すると、「クイック・スタート構成ウィザード」を起動するオプションが表示され、これによってサンプル・ドメインを作成します。『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクイック・スタート構成ウィザードに関する項を参照してください。

4 WebLogicドメインの作成と構成

この項では、WebLogic ServerとCoherenceソフトウェアを正常にインストールした後、WebLogic Serverドメインを作成および構成する方法について説明します。

この項には次のトピックが含まれます:

- WebLogicドメインの構成
構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成するには、このトピックの手順を使用します。

- サーバーの起動
構成の完了後、次の手順を実行して、ドメインの管理に使用するツールにアクセスすることをお薦めします。

- 構成の確認
ドメインが適切に構成されたことを確認します。

4.1 WebLogicドメインの構成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成するには、このトピックの手順を使用します。

ドメインを作成するためのその他の方法については、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のWebLogicドメインの作成、拡張および管理のためのその他のツールに関する項を参照してください。

この項には次のトピックが含まれます:

- 構成ウィザードの起動
ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

- ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート
構成ウィザードを使用してドメインを構成するには、この項の一連のトピックに従います。この手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。

4.1.1 構成ウィザードの起動

ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

.\config.cmd

4.1.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

構成ウィザードを使用してドメインを構成するには、この項の一連のトピックに従います。この手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。

手順で示された指示と設定が一致しない場合、選択内容を適宜変更するか、サポート・ドキュメントで詳細を参照してください。

単一のドメインで複数の製品を構成する場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインでの複数製品のインストールに関する項を参照してください。

- ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択
ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定します。

- 構成テンプレートの選択
クラスタの管理対象サーバーが管理対象Coherenceサーバーになるようにこれらのテンプレートを選択すると、クラスタは管理対象Coherenceクラスタになります。これは、Coherence環境を設定するための開始点になります。

- 管理者アカウントの構成
「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

- ドメイン・モードとJDKの指定
本番モードと開発モードには違いがあります。

- 詳細な構成の選択
トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成
「管理サーバー」画面を使用して、ホストのIPアドレスを選択します。

- ノード・マネージャの構成
「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

- 管理対象サーバーの構成
「管理対象サーバー」画面を使用して、新しい2つの管理対象サーバーを作成します。

- クラスタの構成
管理対象サーバーをグループ化するためのクラスタを構成します。

- サーバー・テンプレートの定義
高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「サーバー・テンプレート」画面を使用して、ドメインに対して1つ以上のサーバー・テンプレートを定義します。

- 動的サーバーの構成
高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「動的サーバー」画面を使用して動的サーバーを構成します。

- クラスタへの管理対象サーバーの関連付け
wls_server_1とwls_server_2を新規クラスタwls_cluster_1に割り当てるには、「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用します。

- Coherenceクラスタの構成
「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

- 新しいマシンの作成
ドメインに新しいマシンを作成するには、「マシン」画面を使用します。ノード・マネージャの場合、マシンでサーバーの起動と停止ができるようにする必要があります。

- サーバーのマシンへの割当て
両方の管理対象サーバーをマシンに割り当てます。

- 仮想ターゲット
WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合、「仮想ターゲット」画面を使用して、仮想ターゲットを追加または削除します。このインストールに対しては(WebLogic Server MT環境ではない)、値は入力せず、「次へ」を選択します。

- パーティション
「パーティション」画面は、WebLogic Server Multitenant (MT)環境での仮想ターゲットのパーティションの構成に使用します。オプションは選択せずに、「次へ」を選択します。

- 構成の指定内容の確認とドメインの構成
「構成サマリー」画面に、作成しているドメインの詳細な構成情報が表示されます。この画面を確認して、情報が正しいかどうかを検証します。

- ドメイン・ホームおよび管理サーバーURLの記録
「構成に成功しました」画面には、構成したばかりのドメインに関する2つの重要な項目が表示されます。

4.1.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定します。

ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定する手順:

1. 「構成タイプ」画面で、「新規ドメインの作成」を選択します。

2. 「ドメインの場所」フィールドで、使用するドメイン・ホーム・ディレクトリを指定します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の「Oracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリとは」にまとめられているディレクトリ構造(Oracleホーム・ディレクトリの外部にドメイン・ホームを置く)に従って、ドメイン・ホームを配置することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアをアップグレードまたは再インストールする際の問題の回避に役立ちます。

ヒント:

ドメイン・ホーム・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のドメイン・ホームの選択に関する項を参照してください。

ソフトウェアの再インストールの詳細は、「ソフトウェアの再インストール」を参照してください。

この画面のその他のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成タイプに関する項を参照してください。

4.1.2.2 構成テンプレートの選択

クラスタの管理対象サーバーが管理対象Coherenceサーバーになるように特定のテンプレートを選択すると、クラスタは管理対象Coherenceクラスタになります。これは、Coherence環境を設定するための開始点になります。

「テンプレート」画面で、次の構成用テンプレートを選択します。

- 基本的なWebLogic Serverドメイン(デフォルトで選択されています)

- WebLogic Coherenceクラスタ拡張

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のテンプレートに関する項を参照してください。

4.1.2.3 管理者アカウントの構成

「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

このアカウントは、ドメインの管理サーバーの起動および接続に使用されます。

ヒント:

ここで入力するように選択したユーザー名とパスワードをメモに記録する必要があります。管理サーバーを起動してアクセスするためにこれが必要になります。

4.1.2.4 ドメイン・モードとJDKの指定

本番モードと開発モードには違いがあります。

「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで「Oracle Hotspot JDK」を選択します。

「本番モード」を選択して、環境のセキュリティの程度を高めます。アプリケーションをデプロイして管理サーバーを起動するには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

ヒント:

開発モードと本番モードの違いなど、この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のドメイン・モードとJDKに関する項を参照してください。

4.1.2.5 詳細な構成の選択

トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバー
管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ

- 管理対象サーバー、クラスタおよびCoherence
管理対象サーバーとクラスタの構成で必要ですが、マシンを構成して管理対象サーバーをマシンにターゲット指定するためにも必要です。

ヒント:

動的クラスタを構成するには、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』の動的クラスタの作成に関する項を参照してください。

4.1.2.6 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

「管理サーバー」画面を使用して、ホストのIPアドレスを選択します。

「リスニング・アドレス」の横のドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが置かれるホストのIPアドレスを選択するか、単一のIPアドレスにマップされたシステム名またはDNS名を使用します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

管理サーバーにサーバー・グループは指定しないでください。

注意:
Mozilla Firefoxを使用して、Internet Protocol Version 6 (IPv6) URLにアクセスします。グローバルIPv6アドレスを入力して、ドメインを作成およびURLにアクセスする必要があります。(ローカルIPv6アドレスは使用しないでください。)

4.1.2.7 ノード・マネージャの構成

「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメインごとのデフォルトの場所」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理のノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

4.1.2.8 管理対象サーバーの構成

「管理対象サーバー」画面で、2つの管理対象サーバーを作成します。

1. 「追加」ボタンをクリックして、1台の管理対象サーバーを新規作成します。

2. wls_server_1を「サーバー名」列で指定します。

3. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーを配置するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

4. このプロセスを繰り返して、wls_server_2の名前で2台目の管理対象サーバーを作成します。

2番目の管理対象サーバーの構成は、高可用性の標準トポロジを構成するために必要な手順の1つです。高可用性環境を作成しない場合、この手順は省略可能です。

高可用性の標準トポロジの詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のFusion Middleware標準HAトポロジの理解に関する項を参照してください。

ドメイン構成後に高可用性の準備をするための次の手順の詳細は、高可用性のための環境の準備に関する項を参照してください。

このドキュメントの残りの箇所では、サーバー名wls_server_1およびwls_server_2が使用されます。別の名前を選択する場合は、必ずwls_server_1とwls_server_2を、使用するサーバー名で置き換えてください。

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

4.1.2.9 クラスタの構成

管理対象サーバーをグループ化するためのクラスタを構成します。

新しいクラスタを作成する手順:

1. 「追加」ボタンをクリックします。

2. wls_cluster_1を「クラスタ名」フィールドに入力します。

3. 「クラスタ・アドレス」フィールドは、空白のままにしておきます。

デフォルトでは、クラスタのサーバー・インスタンスはユニキャストを使用して相互に通信します。マルチキャストを使用するようにクラスタの通信を変更する場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のユニキャストまたはマルチキャストを選択する際の考慮事項に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタに関する項を参照してください。

4.1.2.10 サーバー・テンプレートの定義

高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「サーバー・テンプレート」画面を使用して、ドメインに対して1つ以上のサーバー・テンプレートを定義します。

ドメインの構成を続行するには、「次へ」をクリックします。

高可用性設定のために動的クラスタを作成する手順については、Oracle Fusion Middleware高可用性ガイドの動的クラスタの使用を参照してください。

4.1.2.11 動的サーバーの構成

高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「動的サーバー」画面を使用して動的サーバーを構成します。

動的クラスタを構成していない場合は、「次へ」をクリックしてドメインの構成を続行します。

注意:
動的クラスタを作成するときには、マシン名マッチング式の割当後に動的クラスタのためにマシンを作成する必要がないことを覚えておいてください。

高可用性設定のために動的クラスタを作成する手順については、Oracle Fusion Middleware高可用性ガイドの動的クラスタの使用を参照してください。

4.1.2.12 クラスタへの管理対象サーバーの関連付け

wls_server_1とwls_server_2を新規クラスタwls_cluster_1に割り当てるには、「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用します。

1. 「クラスタ」ペインで、サーバーを割り当てるクラスタを選択します。この場合、wls_cluster_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかの手順を実行して、wls_server_1をwls_cluster_1に割り当てます。

- 「wls_server_1」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペインで選択クラスタ(wls_cluster_1)の下に移動します。

- 「wls_server_1」をダブルクリックして、クラスタ・ペインで選択クラスタ(wls_cluster_1)の下に移動します。

3. wls_server_2をwls_cluster_1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタへのサーバーの割当てに関する項を参照してください。

4.1.2.13 Coherenceクラスタの構成

「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

注意:

ユニキャストのリスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバーの各ポート番号にオフセットが作成されます。このオフセットは5000です。つまり、管理対象サーバーのポート番号として割当て可能な最大許容値は、65535ではなく60535になります。

Coherence構成の詳細と次の手順については、その他の構成作業の実行に関する項を参照してください。Coherenceライセンス情報については、『Oracle Fusion Middlewareライセンス情報』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

4.1.2.14 新しいマシンの作成

ドメインに新しいマシンを作成するには、「マシン」画面を使用します。ノード・マネージャの場合、マシンでサーバーの起動と停止ができるようにする必要があります。

ヒント:

高可用性環境を作成する予定があり、ターゲット・トポロジで必要なマシンのリストを把握している場合、このトピックの手順を実行して、この時点ですべてのマシンを作成できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

ドメインに新しいマシンを作成する手順:

1. 「追加」ボタンをクリックして新しいマシンを作成します。

2. wls_machine_1を「名前」フィールドで指定します。

3. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーを構成するマシンのIPアドレスを選択します。

localhostではなく、特定のインタフェースを選択する必要があります。これにより、Coherenceクラスタのアドレスが動的に計算されます。

4. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポート番号を確認します。

ドキュメントの他の例では、ポート番号5556を参照する場合があります。このポート番号は、必要に応じて各自のポート番号に置換してください。

注意:

既存のドメインを拡張する場合は、既存のマシンにサーバーを割り当てることができます。新しいマシンが不要な場合は、マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

この画面の詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンに関する項を参照してください。

高可用性環境を作成する予定があり、ターゲット・トポロジで必要なマシンのリストを把握している場合、すべてのマシンをこの時点で作成できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

4.1.2.15 サーバーのマシンへの割当て

両方の管理対象サーバーをマシンに割り当てます。

作成したばかりの新しいマシンに管理サーバーと管理対象サーバーを割り当てる手順:

1. 「マシン」ペインで、サーバーを割り当てるマシンを選択します。この場合、wls_machine_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、AdminServerをwls_machine_1に割り当てます。

- 「AdminServer」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペインで選択マシン(wls_machine_1)の下に移動します。

- 「AdminServer」をダブルクリックして、「マシン」ペインで選択マシン(wls_machine_1)の下に移動します。

3. wls_server_1とwls_server_2の両方をwls_machine_1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンへのサーバーの割当てに関する項を参照してください。

4.1.2.16 仮想ターゲット

WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合、「仮想ターゲット」画面を使用して、仮想ターゲットを追加または削除します。このインストールに対しては(WebLogic Server MT環境ではない)、値は入力せず、「次へ」を選択します。

ヒント:
この画面の詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の仮想ターゲットに関する項を参照してください。

4.1.2.17 パーティション

「パーティション」画面は、WebLogic Server Multitenant (MT)環境での仮想ターゲットのパーティションの構成に使用されます。オプションは選択せずに、「次へ」を選択します。

ヒント:
この画面の詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のパーティションに関する項を参照してください。

4.1.2.18 構成の指定内容の確認とドメインの構成

「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインの構成情報の詳細が含まれています。この画面を確認して、情報が正しいかどうかを検証します。

変更を行うには、戻るボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することによって前の画面に戻ります。

ドメイン作成は、「作成」をクリックするまで開始されません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成のサマリーに関する項を参照してください。

4.1.2.19 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

「構成に成功しました」画面には、構成したドメインに関する2つの重要な項目が表示されます。

「構成に成功しました」画面には、次の項目が表示されます。

- ドメインの場所

- 管理サーバーURL

両方の項目をメモに記録する必要があります。サーバーを起動して管理サーバーにアクセスするために必要になります。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。

4.2 サーバーの起動

構成の完了後、次の手順を実行して、ドメインの管理に使用するツールにアクセスすることをお薦めします。

- ノード・マネージャの起動
ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

- 管理サーバーの起動
管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

- 管理対象サーバーの起動
管理対象サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動してコマンドを実行します。

4.2.1 ノード・マネージャの起動

ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムでは、次に示すようにnohupとnm.outをサンプル出力ファイルとして使用して、ノード・マネージャを起動します。

nohup ./startNodeManager.sh > nm.out&

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsを使用している場合は、ノード・マネージャをインストールして起動サービスとして実行することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。(サーバーの起動には、ノード・マネージャは必要ありませんが、他の方法よりもノード・マネージャを使用することをお薦めします。)

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』の起動サービスとしてのノード・マネージャの実行に関する項を参照してください。

4.2.2 管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startWebLogic.cmd

「ドメイン・モードおよびJDKの指定」で「本番モード」を「ドメイン・モードおよびJDK」画面で選択した場合、「管理アカウントの構成」の「管理者アカウント」画面に表示される、管理者のログイン資格証明の入力が求められます。

ヒント:

管理サーバーの起動の詳細は、『Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動および停止に関する項を参照してください。

本番モードでは、起動アイデンティティ・ファイルを作成することで、管理サーバーの起動時にユーザー名とパスワードを指定する必要がなくなります。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』の管理サーバー用の起動アイデンティティ・ファイルの作成に関する項を参照してください。

4.2.3 管理対象サーバーの起動

管理対象サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動してコマンドを実行します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./startManagedWebLogic.sh managed_server_name admin_server_url

Windowsオペレーティング・システムの場合:

startManagedWebLogic.cmd managed_server_name admin_server_url

managed_server_nameを、起動する管理対象サーバーの名前で置き換えます。このトポロジの場合、管理対象サーバーの名前は、(「管理対象サーバーの構成」の「管理対象サーバー」画面で定義された)wls_server_1とwls_server_2です。このコマンドを2回(管理対象サーバーごとに1回)実行する必要があります。

「構成仕様の確認およびドメインの構成」の「構成に成功しました」画面に示すように、admin_server_urlを管理サーバーの完全URLで置き換えます。

次の例は、UNIXオペレーティング・システムでwls_server_1とwls_server_2を起動するためのコマンドを示しています。

./startManagedWebLogic.sh wls_server_1 t3:\\examplehost.exampledomain.com:7001 &
./startManagedWebLogic.sh wls_server_2 t3:\\examplehost.exampledomain.com:7001 &

ヒント:

管理対象サーバーの起動の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動および停止に関する項を参照してください。

4.3 構成の確認

ドメインが適切に構成されたことを確認します。

構成を確認するには、「基本的な管理タスクの実行」を参照してください。ドメインが適切に構成されていることを確認するために、この項に記載されているタスクについて理解し、それらを実行することをお薦めします。

5 WebLogic Server MTのWebLogicドメインの作成

この項では、WebLogic Server MTで使用するためのドメインの構成方法について説明します。

この項には次のトピックが含まれます:

- WebLogicドメインの構成
構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成するには、このトピックの手順を使用します。

- サーバーの起動
構成の完了後、次の手順を実行して、ドメインの管理に使用するツールにアクセスすることをお薦めします。

- 構成の確認
ドメインが適切に構成されたことを確認します。

5.1 WebLogicドメインの構成

構成ウィザードを使用してWebLogicドメインを作成するには、このトピックの手順を使用します。

ドメインを作成するためのその他の方法については、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のWebLogicドメインの作成、拡張および管理のためのその他のツールに関する項を参照してください。

この項には次のトピックが含まれます:

- 構成ウィザードの起動
ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。

- ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート
構成ウィザードを使用してドメインを構成するには、この項の一連のトピックに従います。この手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。

5.1.1 構成ウィザードの起動

ドメインの構成を開始するには、ORACLE_HOME/oracle_common/common/binディレクトリに移動して、構成ウィザードを起動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./config.sh

Microsoft Windowsオペレーティング・システムの場合:

.\config.cmd

5.1.2 ドメインを構成するための構成ウィザード画面のナビゲート

構成ウィザードを使用してドメインを構成するには、この項の一連のトピックに従います。この手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。

手順で示された指示と設定が一致しない場合、選択内容を適宜変更するか、サポート・ドキュメントで詳細を参照してください。

単一のドメインで複数の製品を構成する場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』の同じドメインでの複数製品のインストールに関する項を参照してください。

- ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択
ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定します。

- WebLogic Server MTドメインの構成テンプレートの選択
「テンプレート」画面で、WebLogic Server MTドメインの特定のテンプレートを選択します。

- 管理者アカウントの構成
「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

- ドメイン・モードとJDKの指定
本番モードと開発モードには違いがあります。

- 詳細な構成の選択
トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成
「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の隣にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。

- ノード・マネージャの構成
「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

- 管理対象サーバーの構成
「管理対象サーバー」画面を使用して、新しい2つの管理対象サーバーを作成します。

- クラスタの構成
管理対象サーバーをグループ化するためのクラスタを構成します。

- サーバー・テンプレートの定義
高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「サーバー・テンプレート」画面を使用して、ドメインに対して1つ以上のサーバー・テンプレートを定義します。

- 動的サーバーの構成
高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「動的サーバー」画面を使用して動的サーバーを構成します。

- クラスタへの管理対象サーバーの関連付け
wls_server_1とwls_server_2を新規クラスタwls_cluster_1に割り当てるには、「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用します。

- Coherenceクラスタの構成
「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

- 新しいマシンの作成
ドメインに新しいマシンを作成するには、「マシン」画面を使用します。ノード・マネージャの場合、マシンでサーバーの起動と停止ができるようにする必要があります。

- サーバーのマシンへの割当て
両方の管理対象サーバーをマシンに割り当てます。

- 仮想ターゲット
WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合は、「仮想ターゲット」画面を使用して仮想ターゲットを追加または削除します。

- パーティション
「パーティション」画面を使用して、WebLogic Server Multitenant (MT)環境内の仮想ターゲットのパーティションを構成します。オプションの構成が終了したら、「次へ」を選択します。

- 構成の指定内容の確認とドメインの構成
「構成サマリー」画面に、作成しているドメインの詳細な構成情報が表示されます。この画面を確認して、情報が正しいかどうかを検証します。

- ドメイン・ホームおよび管理サーバーURLの記録
「構成に成功しました」画面には、構成したばかりのドメインに関する2つの重要な項目が表示されます。

5.1.2.1 ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択

ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定します。

ドメイン・タイプおよびドメインのホーム・ディレクトリを指定する手順:

1. 「構成タイプ」画面で、「新規ドメインの作成」を選択します。

2. 「ドメインの場所」フィールドで、使用するドメイン・ホーム・ディレクトリを指定します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解』の「Oracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリとは」にまとめられているディレクトリ構造(Oracleホーム・ディレクトリの外部にドメイン・ホームを置く)に従って、ドメイン・ホームを配置することをお薦めします。このディレクトリ構造は、ソフトウェアをアップグレードまたは再インストールする際の問題の回避に役立ちます。

ヒント:

ドメイン・ホーム・ディレクトリの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニング』のドメイン・ホームの選択に関する項を参照してください。

ソフトウェアの再インストールの詳細は、「ソフトウェアの再インストール」を参照してください。

この画面のその他のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成タイプに関する項を参照してください。

5.1.2.2 WebLogic Server MTドメインの構成テンプレートの選択

「テンプレート」画面で、WebLogic Server MTドメインの特定のテンプレートを選択します。

WebLogic Server MTドメインの次のテンプレートを選択します。

- 基本的なWebLogic Serverドメイン(デフォルトで選択されています)

- Oracle Enterprise Manager - 制限付きJRF WebLogic Server MTインストールには、Oracle JRFテンプレートではなくこのテンプレートを選択することをお薦めします。このテンプレートを選択すると、Oracle制限付きJRFテンプレートが自動的に選択されます。

- Oracle制限付きJRF (Oracle Enterprise Manager制限付きJRFテンプレートを選択した場合にデフォルトで選択されます。)

- WebLogic Coherenceクラスタ拡張
(デフォルトで選択されています。)このテンプレートにより、クラスタの管理対象サーバーが管理対象Coherenceサーバーになり、クラスタは管理対象Coherenceクラスタになります。これは、Coherence環境を設定するための開始点になります。詳細と次の手順については、「WebLogic Serverドメイン構成後の次の手順」を参照してください。

注意:

このトピックでは、構成ウィザードを使用した、WLS MTのテンプレートの適用方法について説明します。ただし、WLSTを使用して管理対象サーバー(構成済または動的)を作成する場合、JRFテンプレートは自動的に適用されません。Fusion Middleware Consoleを使用してドメインを監視する際、JRFテンプレートがない場合、サーバーに対する監視は機能しません。『Oracle Fusion Middleware WebLogic Server MTの使用』のWebLogic Server MTの構成: 概要に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のテンプレートに関する項を参照してください。

5.1.2.3 管理者アカウントの構成

「管理者アカウント」画面では、ドメインに対するデフォルトのWebLogic管理者アカウントにユーザー名とパスワードを指定します。

このアカウントは、ドメインの管理サーバーの起動および接続に使用されます。

ヒント:

ここで入力するように選択したユーザー名とパスワードをメモに記録する必要があります。管理サーバーを起動してアクセスするためにこれが必要になります。

5.1.2.4 ドメイン・モードとJDKの指定

本番モードと開発モードには違いがあります。

「ドメイン・モードおよびJDK」画面では、次の操作を実行します。

- 「ドメイン・モード」フィールドで、「本番」を選択します。

- 「JDK」フィールドで「Oracle Hotspot JDK」を選択します。

「本番モード」を選択して、環境のセキュリティの程度を高めます。アプリケーションをデプロイして管理サーバーを起動するには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。

ヒント:

開発モードと本番モードの違いなど、この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のドメイン・モードとJDKに関する項を参照してください。

5.1.2.5 詳細な構成の選択

トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で次のオプションを選択します。

- 管理サーバー
管理サーバーのリスニング・アドレスを適切に構成するために必要です。

- ノード・マネージャ

- 管理対象サーバー、クラスタおよびCoherence
管理対象サーバーとクラスタの構成で必要ですが、マシンを構成して管理対象サーバーをマシンにターゲット指定するためにも必要です。

ヒント:

動的クラスタを構成するには、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』の動的クラスタの作成に関する項を参照してください。

5.1.2.6 管理サーバーのリスニング・アドレスの構成

「管理サーバー」画面で、「リスニング・アドレス」の隣にあるドロップダウン・リストを選択し、管理サーバーが存在するホストのIPアドレスを選択します。

「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

5.1.2.7 ノード・マネージャの構成

「ノード・マネージャ」画面を使用して、構成するノード・マネージャのタイプおよびノード・マネージャ資格証明を選択します。

「ノード・マネージャ・タイプ」に「ドメインごとのデフォルトの場所」を選択し、ノード・マネージャ資格証明を指定します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のノード・マネージャに関する項を参照してください。

ノード・マネージャのタイプの詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理のノード・マネージャの概要に関する項を参照してください。

5.1.2.8 管理対象サーバーの構成

「管理対象サーバー」画面で、2つの管理対象サーバーを作成します。

1. 「追加」ボタンをクリックして、1台の管理対象サーバーを新規作成します。

2. wls_server_1を「サーバー名」列で指定します。

3. 「リスニング・アドレス」ドロップダウン・リストで、管理対象サーバーを配置するホストのIPアドレスを選択します。「すべてのローカル・アドレス」を使用しないでください。

4. このプロセスを繰り返して、wls_server_2の名前で2台目の管理対象サーバーを作成します。

2番目の管理対象サーバーの構成は、高可用性の標準トポロジを構成するために必要な手順の1つです。高可用性環境を作成しない場合、この手順は省略可能です。

高可用性の標準トポロジの詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のFusion Middleware標準HAトポロジの理解に関する項を参照してください。

ドメイン構成後に高可用性の準備をするための次の手順の詳細は、高可用性のための環境の準備に関する項を参照してください。

このドキュメントの残りの箇所では、サーバー名wls_server_1およびwls_server_2が使用されます。別の名前を選択する場合は、必ずwls_server_1とwls_server_2を、使用するサーバー名で置き換えてください。

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の管理対象サーバーに関する項を参照してください。

5.1.2.9 クラスタの構成

管理対象サーバーをグループ化するためのクラスタを構成します。

新しいクラスタを作成する手順:

1. 「追加」ボタンをクリックします。

2. wls_cluster_1を「クラスタ名」フィールドに入力します。

3. 「クラスタ・アドレス」フィールドは、空白のままにしておきます。

デフォルトでは、クラスタのサーバー・インスタンスはユニキャストを使用して相互に通信します。マルチキャストを使用するようにクラスタの通信を変更する場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のユニキャストまたはマルチキャストを選択する際の考慮事項に関する項を参照してください。

ヒント:

この画面内のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタに関する項を参照してください。

5.1.2.10 サーバー・テンプレートの定義

高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「サーバー・テンプレート」画面を使用して、ドメインに対して1つ以上のサーバー・テンプレートを定義します。

ドメインの構成を続行するには、「次へ」をクリックします。

高可用性設定のために動的クラスタを作成する手順については、Oracle Fusion Middleware高可用性ガイドの動的クラスタを使用したスケール・アウトを参照してください。

5.1.2.11 動的サーバーの構成

高可用性設定のために動的クラスタを作成している場合は、「動的サーバー」画面を使用して動的サーバーを構成します。

ドメインの構成を続行するには、「次へ」をクリックします。

高可用性設定のために動的クラスタを作成する手順については、Oracle Fusion Middleware高可用性ガイドの動的クラスタを使用したスケール・アウトを参照してください。

5.1.2.12 クラスタへの管理対象サーバーの関連付け

wls_server_1とwls_server_2を新規クラスタwls_cluster_1に割り当てるには、「サーバーのクラスタへの割当」画面を使用します。

1. 「クラスタ」ペインで、サーバーを割り当てるクラスタを選択します。この場合、wls_cluster_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかの手順を実行して、wls_server_1をwls_cluster_1に割り当てます。

- 「wls_server_1」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「クラスタ」ペインで選択クラスタ(wls_cluster_1)の下に移動します。

- 「wls_server_1」をダブルクリックして、クラスタ・ペインで選択クラスタ(wls_cluster_1)の下に移動します。

3. wls_server_2をwls_cluster_1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のクラスタへのサーバーの割当てに関する項を参照してください。

5.1.2.13 Coherenceクラスタの構成

「Coherenceクラスタ」画面を使用して、ドメインに自動的に追加されるCoherenceクラスタを構成します。Coherenceクラスタのリスニング・ポートとして、デフォルトのポート番号の0をそのまま使用します。

注意:

ユニキャストのリスニング・ポートを0に設定すると、管理対象サーバーの各ポート番号にオフセットが作成されます。このオフセットは5000です。つまり、管理対象サーバーのポート番号として割当て可能な最大許容値は、65535ではなく60535になります。

Coherence構成の詳細と次の手順については、その他の構成作業の実行に関する項を参照してください。Coherenceライセンス情報については、『Oracle Fusion Middlewareライセンス情報』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

5.1.2.14 新しいマシンの作成

ドメインに新しいマシンを作成するには、「マシン」画面を使用します。ノード・マネージャの場合、マシンでサーバーの起動と停止ができるようにする必要があります。

ヒント:

高可用性環境を作成する予定があり、ターゲット・トポロジで必要なマシンのリストを把握している場合、このトピックの手順を実行して、この時点ですべてのマシンを作成できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

ドメインに新しいマシンを作成する手順:

1. 「追加」ボタンをクリックして新しいマシンを作成します。

2. wls_machine_1を「名前」フィールドで指定します。

3. 「ノード・マネージャ・リスニング・アドレス」フィールドで、管理対象サーバーを構成するマシンのIPアドレスを選択します。

localhostではなく、特定のインタフェースを選択する必要があります。これにより、Coherenceクラスタのアドレスが動的に計算されます。

4. 「ノード・マネージャ・リスニング・ポート」フィールドのポート番号を確認します。

ドキュメントの他の例では、ポート番号5556を参照する場合があります。このポート番号は、必要に応じて各自のポート番号に置換してください。

注意:

既存のドメインを拡張する場合は、既存のマシンにサーバーを割り当てることができます。新しいマシンが不要な場合は、マシンを作成する必要はありません。

ヒント:

この画面の詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンに関する項を参照してください。

高可用性環境を作成する予定があり、ターゲット・トポロジで必要なマシンのリストを把握している場合、すべてのマシンをこの時点で作成できます。詳細は、『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のオプションのスケール・アウト手順に関する項を参照してください。

5.1.2.15 サーバーのマシンへの割当て

両方の管理対象サーバーをマシンに割り当てます。

作成したばかりの新しいマシンに管理サーバーと管理対象サーバーを割り当てる手順:

1. 「マシン」ペインで、サーバーを割り当てるマシンを選択します。この場合、wls_machine_1になります。

2. 「サーバー」ペインで、次のいずれかを実行して、AdminServerをwls_machine_1に割り当てます。

- 「AdminServer」を1回クリックして選択し、右矢印をクリックして「マシン」ペインで選択マシン(wls_machine_1)の下に移動します。

- 「AdminServer」をダブルクリックして、「マシン」ペインで選択マシン(wls_machine_1)の下に移動します。

3. wls_server_1とwls_server_2の両方をwls_machine_1に割り当てるように繰り返します。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』のマシンへのサーバーの割当てに関する項を参照してください。

5.1.2.16 仮想ターゲット

WebLogic Server Multitenant (MT)環境がある場合は、「仮想ターゲット」画面を使用して仮想ターゲットを追加または削除します。

仮想ターゲットの詳細は、Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のパーティションへの仮想ターゲットの割当てに関する項を参照してください。

5.1.2.17 パーティション

「パーティション」画面を使用して、WebLogic Server Multitenant (MT)環境内の仮想ターゲットのパーティションを構成します。オプションの構成が終了したら、「次へ」を選択します。

「パーティション」画面の詳細は、Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のパーティションに関する項を参照してください。

5.1.2.18 構成の指定内容の確認とドメインの構成

「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインの構成情報の詳細が含まれています。この画面を確認して、情報が正しいかどうかを検証します。

変更を行うには、戻るボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することによって前の画面に戻ります。

ドメイン作成は、「作成」をクリックするまで開始されません。

ヒント:

この画面のオプションの詳細は、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成のサマリーに関する項を参照してください。

5.1.2.19 ドメイン・ホームと管理サーバーURLの記録

「構成に成功しました」画面には、構成したドメインに関する2つの重要な項目が表示されます。

「構成に成功しました」画面には、次の項目が表示されます。

- ドメインの場所

- 管理サーバーURL

両方の項目をメモに記録する必要があります。サーバーを起動して管理サーバーにアクセスするために必要になります。

「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。

5.2 サーバーの起動

構成の完了後、次の手順を実行して、ドメインの管理に使用するツールにアクセスすることをお薦めします。

- ノード・マネージャの起動
ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

- 管理サーバーの起動
管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

- 管理対象サーバーの起動
管理対象サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動してコマンドを実行します。

5.2.1 ノード・マネージャの起動

ドメインごとのノード・マネージャを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムでは、次に示すようにnohupとnm.outをサンプル出力ファイルとして使用して、ノード・マネージャを起動します。

nohup ./startNodeManager.sh > nm.out&

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startNodeManager.cmd

注意:

Windowsを使用している場合は、ノード・マネージャをインストールして起動サービスとして実行することをお薦めします。これによって、システムが再起動されるたびに、ノード・マネージャが自動で起動されます。(サーバーの起動には、ノード・マネージャは必要ありませんが、他の方法よりもノード・マネージャを使用することをお薦めします。)

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverノード・マネージャの管理』の起動サービスとしてのノード・マネージャの実行に関する項を参照してください。

5.2.2 管理サーバーの起動

管理サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動します。

UNIXオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

./startWebLogic.sh

Windowsオペレーティング・システムの場合は、次のコマンドを実行します。

startWebLogic.cmd

「ドメイン・モードおよびJDKの指定」で「本番モード」を「ドメイン・モードおよびJDK」画面で選択した場合、「管理アカウントの構成」の「管理者アカウント」画面に表示される、管理者のログイン資格証明の入力が求められます。

ヒント:

管理サーバーの起動の詳細は、『Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動および停止に関する項を参照してください。

本番モードでは、起動アイデンティティ・ファイルを作成することで、管理サーバーの起動時にユーザー名とパスワードを指定する必要がなくなります。詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』の管理サーバー用の起動アイデンティティ・ファイルの作成に関する項を参照してください。

5.2.3 管理対象サーバーの起動

管理対象サーバーを起動するには、DOMAIN_HOME/binディレクトリに移動してコマンドを実行します。

UNIXオペレーティング・システムの場合:

./startManagedWebLogic.sh managed_server_name admin_server_url

Windowsオペレーティング・システムの場合:

startManagedWebLogic.cmd managed_server_name admin_server_url

managed_server_nameを、起動する管理対象サーバーの名前で置き換えます。このトポロジの場合、管理対象サーバーの名前は、(「管理対象サーバーの構成」の「管理対象サーバー」画面で定義された)wls_server_1とwls_server_2です。このコマンドを2回(管理対象サーバーごとに1回)実行する必要があります。

「構成仕様の確認およびドメインの構成」の「構成に成功しました」画面に示すように、admin_server_urlを管理サーバーの完全URLで置き換えます。

次の例は、UNIXオペレーティング・システムでwls_server_1とwls_server_2を起動するためのコマンドを示しています。

./startManagedWebLogic.sh wls_server_1 t3:\\examplehost.exampledomain.com:7001 &
./startManagedWebLogic.sh wls_server_2 t3:\\examplehost.exampledomain.com:7001 &

ヒント:

管理対象サーバーの起動の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動および停止に関する項を参照してください。

5.3 構成の確認

ドメインが適切に構成されたことを確認します。

構成を確認するには、「基本的な管理タスクの実行」を参照してください。ドメインが適切に構成されていることを確認するために、この項に記載されているタスクについて理解し、それらを実行することをお薦めします。

6 WebLogic Serverドメイン構成後の次の手順

この項では、新規作成WebLogic Serverドメインで実行する共通タスクについて説明します。

この項には次のトピックが含まれます:

- 基本的な管理タスクの実行
新しいドメインで実行する可能性のある管理タスクを確認します。

- 追加ドメイン構成タスクの実行
新しいドメインで実行する追加の構成タスクを確認します。

- WebLogic Server MTのドメイン構成タスクの実行
新しく作成したドメインに対して実行する可能性のある追加のタスクがあります。

- 高可用性向けの環境の準備
高可用性のためにスケール・アウトするには、追加の手順が必要です。

6.1 基本的な管理タスクの実行

新しいドメインで実行する可能性のある管理タスクを確認します。

表6-1 新規ドメイン用の基本的な管理タスク

タスク

説明

参照先

Fusion Middleware管理ツールについての学習

環境の管理に使用できる各種ツールについて習熟します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middleware管理ツールの概要に関する項を参照してください。

製品およびサーバーの起動と停止

Oracle Fusion Middleware(管理サーバー、管理対象サーバー、コンポーネントを含む)起動と停止の方法について学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareの起動と停止に関する項を参照してください。

Secure Sockets Layer (SSL)の構成

Oracle Fusion Middlewareコンポーネント間のSSLを使用したセキュアな通信の設定方法について学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion MiddlewareでのSSLの構成に関する項を参照してください。

Oracle Fusion Middlewareのモニタリング

Oracle Fusion Middlewareコンポーネントのステータスを追跡する方法を学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のOracle Fusion Middlewareのモニタリングに関する項を参照してください。

バックアップとリカバリの手順の理解

Oracle Fusion Middlewareのバックアップとリカバリの推奨手順について学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のバックアップとリカバリの概要に関する項を参照してください。

データベースのパージについての学習

古いフロー・インスタンス、アダプタ・レポートおよびフォルト・アラート・データをデータベースから自動的に削除するパージ・ジョブのスケジュールおよび実行について学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle SOA SuiteおよびOracle Business Process Management Suiteの管理』のデータベース成長の管理に関する項を参照してください。

インストール後のデプロイメントに対するシステムの構成

メタデータとコンテンツ、一般的な作業環境、およびデフォルトのシステム設定を構成します。

該当なし

セキュリティの構成

Oracle Business Intelligenceシステム、メタデータ、およびデータへの安全なアクセスを確保し、Secure Sockets Layer (SSL)およびSingle Sign-On (SSO)を構成して、ID管理システムとの統合を設定します。

該当なし

高可用性を実現するためのスケールアウトと構成

線形スケールアウト用にOracle Business Intelligenceシステムを構成し(マシンの追加のコンポーネントを使用して容量を増やします)、シングル・ポイント障害を見つけて排除します(マシンを追加します)。

該当なし

パフォーマンスおよび可用性の管理

サービス・レベルを監視してパフォーマンスをチューニングします。

該当なし

問題の管理および解決

エラーを診断して解決策を確立します。

該当なし

システムのテスト環境から本番環境への移行

テスト環境から本番環境への移行の手順を管理します。

該当なし

6.2 追加ドメイン構成タスクの実行

新しいドメインで実行する可能性のある追加の構成タスクを確認します。

表6-2 追加ドメイン構成タスク

タスク

説明

参照先

アプリケーションのデプロイ

アプリケーションをOracle Fusion Middlewareにデプロイする方法を学習します。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの管理』のアプリケーションのデプロイに関する項を参照してください。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層でWebページ(静的と動的)をホストし、組込みのクラスタ、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能とともにセキュリティと高パフォーマンスを実現します。特にWeb層にはOracle HTTP Serverが含まれます。

WebLogic ServerドメインでOracle HTTP Serverをインストールおよび構成するには、『Oracle Fusion Middleware Oracle HTTP Serverのインストールと構成』のWebLogic ServerドメインでのOracle HTTP Serverの構成に関する項を参照してください。

トポロジのCoherenceのチューニングと構成

標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。この構成はCoherenceの使用には適切な出発点ですが、特定の要件によっては、本番環境でのパフォーマンスを向上させるためにCoherenceをチューニングして再構成することを検討してください。

Coherenceクラスタの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のCoherenceクラスタの構成および管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceの管理』のパフォーマンス・チューニングに関する項を参照してください。

CoherenceでのHTTPセッション・データの格納の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherence*WebでのHTTPセッション・マネージメントの管理』のWebLogicサーバーでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成とデプロイの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発』のはじめにを参照してください。

6.3 WebLogic Server MTのドメイン構成タスクの実行

新しく作成したドメインに対して実行する可能性のある追加のタスクがあります。

表6-3 追加ドメイン構成タスク

タスク

説明

参照先

アプリケーションのデプロイ

WebLogic Serverにアプリケーションをデプロイする方法を学びます。

『Oracle WebLogic Serverの理解』のWebLogic Serverでのアプリケーションのデプロイに関する項。

ドメインへのWeb層のフロントエンドの追加

OracleのWeb層でWebページ(静的と動的)をホストし、組込みのクラスタ、ロード・バランシングおよびフェイルオーバーの機能とともにセキュリティと高パフォーマンスを実現します。

WebLogic Server MTを構成する場合、Web層にOracle Traffic Directorをインストールして構成します。

WebLogic Server MTフロントエンドとしてのOracle Traffic Directorの追加

WebLogic Server MTでのOracle Traffic Directorの構成

重要な情報について、Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニングの同じドメインへの複数製品のインストールに関する項も参照してください。

トポロジのCoherenceのチューニングと構成

標準インストール・トポロジには、記憶域が有効な管理対象Coherenceサーバーが含まれるCoherenceクラスタがあります。この設定はCoherenceの使用には適切な開始点ですが、特定の要件によっては、本番環境でのパフォーマンスを向上させるためにCoherenceをチューニングして再構成することを検討してください。

Coherenceクラスタの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverクラスタの管理』のCoherenceクラスタの構成および管理に関する項を参照してください。

Coherenceのチューニングの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceの管理』のパフォーマンス・チューニングに関する項を参照してください。

CoherenceでのHTTPセッション・データの格納の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherence*WebでのHTTPセッション・マネージメントの管理』のWebLogicサーバーでのCoherence*Webの使用に関する項を参照してください。

Coherenceアプリケーションの作成とデプロイの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server Oracle Coherenceアプリケーションの開発』のはじめにを参照してください。

- WebLogic Server MTフロントエンドとしてのOracle Traffic Directorの追加
WebLogic Server MTを構成している場合は、Web層にOracle Traffic Directorをインストールして構成します。Oracle Traffic Director (OTD)は、バックエンドのサーバーに対するHTTP/SおよびTCPトラフィックのロード・バランシングを行うためのソフトウェア・ロード・バランサです。

- WebLogic Server MTでのOracle Traffic Directorの構成
Oracle Traffic DirectorをOracle WebLogic Server MTドメインのフロントエンドとしてインストールした後、2つの要素を接続するとします。

6.3.1 WebLogic Server MTフロントエンドとしてのOracle Traffic Directorの追加

WebLogic Server MTを構成する場合、Web層にOracle Traffic Directorをインストールして構成します。Oracle Traffic Director (OTD)は、バックエンドのサーバーに対するHTTP/SおよびTCPトラフィックのロード・バランシングを行うためのソフトウェア・ロード・バランサです。

WebLogic Server MTドメインのフロントエンドとしてOTDを追加するには、『Oracle Traffic Directorインストレーション・ガイド』を参照してください

6.3.2 WebLogic Server MTでのOracle Traffic Directorの構成

Oracle Traffic DirectorをOracle WebLogic Server MTドメインのフロントエンドとしてインストールした後、2つの要素を接続するとします。

WebLogic Server MTドメインでOracle Traffic Directorを構成するには、『Oracle Fusion Middleware WebLogic Server MTの使用』のOracle Traffic Directorの構成に関する項を参照してください。

6.4 可用性の高い環境の準備

高可用性のためにスケール・アウトするには、追加の手順が必要です。

表6-4には、ご使用の標準的なインストール環境を可用性が高まるようにスケールアウトする場合に、実行するタスクの一覧が示されています。

関連項目:

高可用性のための環境の構成の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Data Integratorの管理』の高可用性トポロジの設定手順に関する項を参照してください。

表6-4 可用性の高い環境の準備に必要なタスク

タスク

説明

参照先

複数のホスト・コンピュータへのスケール・アウト

高可用性を有効にするには、他のホストコンピュータへのフェイルオーバーの機能を実現することが重要です。これにより、あるコンピュータが停止しても、環境はデプロイ済アプリケーションのコンシューマに、サービス提供を続けることができます。

『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のトポロジのスケール・アウト(マシンのスケール・アウト)に関する項を参照してください。

Web層コンポーネントの高可用性の構成

Web層フロントエンドを追加する場合は、WebLogic Serverソフトウェアと同様にWeb層を高可用性構成にする必要があります。

『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』のWeb層コンポーネントの高可用性の構成に関する項を参照してください。

フロントエンドのロード・バランサの設定

ロード・バランサを使用してリクエストをより均等にサーバーに分散させることができます。

『Oracle Fusion Middleware高可用性ガイド』の高可用性環境でのサーバー・ロード・バランシングに関する項およびロード・バランサの仮想サーバー名およびポート構成に関する項を参照してください。

ノード・マネージャの構成

ノード・マネージャを使用して、リモート位置から管理サーバー・インスタンスと管理対象サーバー・インスタンスを起動、シャットダウンおよび再起動できます。このドキュメントは、ドメインごとにノード・マネージャが構成されていることを前提としています。ノード・マネージャの高度な構成オプションと機能の詳細は、ノード・マネージャのドキュメントを参照してください。

『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverのノード・マネージャの管理』の高度なノード・マネージャ構成に関する項を参照してください。

Oracle BIコンポーネントの高可用性の構成

高可用性を実現するためにOracle BIを構成するには、システムに単一点障害がないことを確認します。それには、Oracle BIサーバー、プレゼンテーション・サービスおよびJavaHostをスケールアウトして、少なくとも2つのコンピュータに、各コンポーネント・タイプを少なくとも2つ配布するようにします。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Editionのためのシステム管理者ガイド』の高可用性のためのOracle Business Intelligenceのデプロイに関する項を参照してください。

パフォーマンス・チューニングと問合せキャッシングの管理

Oracle BIサーバーのデータベース問合せを迅速に返すには、基礎となるデータベースを正しく構成、チューニングおよび索引付けする 必要 があります。BIサーバーは、後続の問合せが再利用できるように問合せ結果を保持できます。問合せキャッシングにより、よく使用されるダッシュボードの場合は特に、ユーザーに対する見かけ上のシステム・パフォーマンスが大幅に向上します。ただし、ほとんどの非定型な分析ではパフォーマンスは向上しません。

『Oracle Fusion Middleware Oracle Business Intelligence Enterprise Editionシステム管理者ガイド』のパフォーマンス・チューニングおよび問合せキャッシュの管理に関する項を参照してください。

7 Oracle WebLogic ServerとCoherencのアンインストール

この項では、Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのアンインストールと再インストールの方法について説明します。ソフトウェアを削除するときは、この項で説明する手順に必ず従うことをお薦めします。ソフトウェアを手動で削除しようとすると、後でソフトウェアを再インストールする際に問題が発生する場合があります。この項の手順に従うことで、ソフトウェアを正しく削除できます。

この項には次のトピックが含まれます:

- 製品のアンインストールについて
アンインストーラにより、起動元のOracleホーム・ディレクトリからソフトウェアが削除されます。

- 「Oracle Fusion Middlewareの停止」
アンインストーラを実行する前に、削除対象のOracleホームと関連付けられたすべてのサーバーおよびプロセスをすべて停止することをお薦めします。

- ソフトウェアの削除
この項の手順に従い、製品のアンインストーラを起動してソフトウェアを削除します。

- 「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」
ソフトウェアのアンインストールの後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。

- 「Windowsオペレーティング・システム上のプログラム・ショートカットの削除」
Windowsオペレーティング・システムの場合は、プログラムのショートカットも手動で削除する必要があります(アンインストーラでは削除されません)。

- ドメインとアプリケーション・データの削除
ソフトウェアを削除した後、ドメインとアプリケーション・データを削除する必要があります(それらを使用する予定がない場合、または新しいWebLogic Serverのインストールのためにドメインを再構成する予定がない場合)。

- ソフトウェアの再インストール
手動でOracleホーム・ディレクトリを削除することを含め、アンインストールの指示に従ってソフトウェアがアンインストールされている場合のみ、同じOracleホームにソフトウェアを以前のインストールとして再インストールできます。

7.1 製品のディストリビューションについて

アンインストーラにより、起動元のOracleホーム・ディレクトリからソフトウェアが削除されます。

アンインストーラは、インストール・プログラムによってインストールされたコンポーネントのみを削除します。つまり、アンインストーラでは次の内容は削除されません。

- Oracleホーム内のすべてのファイルとディレクトリ。

- JDK、またはWebLogicドメインやカスタムのアプリケーション・データなどのユーザー作成データ。

次の表では、手順の概要と、対応するドキュメントのリンクを示しています。

表7-1 Oracle Fusion Middleware Infrastructureアンインストールのロードマップ

タスク

説明およびドキュメント

ドキュメント

Oracle Fusion Middlewareを停止します。

アンインストーラの実行前に、ドメイン内のすべてのサーバーとプロセスを停止することをお薦めします

「Oracle Fusion Middlewareの停止」を参照してください。

ソフトウェアの削除。

製品アンインストーラを実行して、Oracle WebLogic ServerとCoherencを削除します。

「ソフトウェアのアンインストール」を参照してください。

Oracleホーム・ディレクトリの削除。

アンインストーラでは、すべてのファイルとフォルダがOracleホーム・ディレクトリから削除されません。アンインストーラが終了した後、手動でOracleホームを削除して、製品の削除を完了させる必要があります。

「Oracleホーム・ディレクトリの手動削除」を参照してください。

プログラム・ショートカットの削除(Windowsオペレーティング・システム)

アンインストーラでは、Windowsオペレーティング・システムからプログラム・ショートカットは削除されません。

「Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除」を参照してください

ドメインとアプリケーション・データを削除します。

アンインストーラがOracleホーム内にある場合でも、ドメイン・ホーム・ディレクトリまたはアプリケーション・ホーム・ディレクトリに含まれるデータは削除されません。これらのディレクトリは手動で削除する必要があります。

「ドメインおよびアプリケーション・データの削除」を参照してください。

7.2 Oracle Fusion Middlewareの停止

アンインストーラの実行前に、削除対象のOracleホームに関連付けられたサーバーとプロセスをすべて停止することをお薦めします。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』の「サーバーの起動と停止」を参照してください。

7.3 ソフトウェアのアンインストール

この項の手順に従って製品のアンインストーラを起動し、ソフトウェアを削除します。

サイレント(コマンドライン)アンインストールを実行する場合は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストール』のサイレント・アンインストールのOracle Universal Installerの実行に関する項を参照してください。

- アンインストール・プログラムの起動
アンインストール・プログラムの起動方法は、使用するオペレーティング・システムがWindowsとUNIXのどちらかによって異なります。

- アンインストール画面のナビゲート
アンインストール・プログラムによって、次の表に列挙されている順に、一連の画面が表示されます。

7.3.1 アンインストール・プログラムの起動

アンインストール・プログラムの起動方法は、使用するオペレーティング・システムがWindowsとUNIXのどちらかによって異なります。

UNIXオペレーティング・システムでは、ORACLE_HOME/oui/binディレクトリに移動し、コマンド./deinstall.shを入力します

Windowsオペレーティング・システムでは、次のいずれかのオプションを選択してアンインストールを起動します。

- コマンド行で、ORACLE_HOME\oui\binに移動し、deinstall.cmdを入力します。

- 「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「Oracle」→「OracleHome」→「Uninstall Oracle Middleware」を選択します。

- ファイル・マネージャ・ウィンドウを使用してORACLE_HOME\oui\binディレクトリに移動して、deinstall.cmdをダブルクリックします。

7.3.2 アンインストール画面のナビゲート

アンインストール・プログラムによって、次の表に列挙されている順に、一連の画面が表示されます。

アンインストーラ画面に関して詳細な情報が必要な場合は、「ヘルプ」をクリックします。

表7-2 アンインストール画面と説明

画面

説明

ようこそ

製品アンインストーラが開始します。

アンインストール・サマリー

アンインストールするOracleホーム・ディレクトリとそのコンテンツを表示します。このディレクトリが正しいことを確認します。

「アンインストール」 をクリックしてソフトウェアの削除を開始します。

アンインストールの進行状況

アンインストールの進捗状況を示します。

アンインストール完了

アンインストールが完了すると開きます。この画面を確認し、「終了」をクリックしてアンインストーラを閉じます。

7.4 Oracleホーム・ディレクトリの手動削除

ソフトウェアを削除した後、アンインストーラで削除されなかったOracleホーム・ディレクトリと既存のサブディレクトリを手動で削除する必要があります。

たとえば、Oracleホーム・ディレクトリがUNIXオペレーティング・システムで/home/Oracle/products/Oracle_Homeの場合:

cd /home/Oracle/products
rm -rf Oracle_Home

Windowsオペレーティング・システムで、Oracleホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Products\Oracle_Homeの場合、ファイル・マネージャのウィンドウを使用してC:\Oracle\Productsディレクトリにナビゲートし、Oracle_Homeフォルダを右クリックしてから「削除」をクリックします。

7.5 Windowsオペレーティング・システムでのプログラム・ショートカットの削除

Windowsオペレーティング・システムの場合は、プログラムのショートカットも手動で削除する必要があります(アンインストーラでは削除されません)。

C:\Program Data\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Oracle\Oracle Home\Productディレクトリに移動します。Oracleホームにインストールされている製品が1つのみの場合は、Oracle Homeディレクトリを削除してもかまいません。Oracleホームに複数の製品がインストールされている場合は、Oracle Homeを削除する前に、すべての製品を削除する必要があります。

7.6 ドメインおよびアプリケーション・データの削除

ソフトウェアを削除した後、ドメインとアプリケーション・データを削除する必要があります(それらを使用する予定がない場合、または新しいWebLogic Serverのインストールのためにドメインを再構成する予定がない場合)。

ドメインとアプリケーション・データを削除するには、次の手順を実行します。

1. ドメイン・ホーム・ディレクトリを手動で削除します。

たとえば、ドメイン・ホーム・ディレクトリがUNIXオペレーティング・システムで/home/Oracle/config/domains/infra_domainの場合:

cd /home/Oracle/config/domains
rm -rf infra_domain

Windowsオペレーティング・システムで、ドメイン・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\domains\infra_domainの場合、ファイル・マネージャのウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\domainsディレクトリにナビゲートし、infra_domainフォルダを右クリックしてから「削除」をクリックします。

2. アプリケーション・ホーム・ディレクトリを手動で削除します。

たとえば、アプリケーション・ホーム・ディレクトリがUNIXオペレーティング・システムで/home/Oracle/config/applications/infra_domainの場合:

cd /home/Oracle/config/applications
rm -rf infra_domain

Windowsオペレーティング・システムで、アプリケーション・ホーム・ディレクトリがC:\Oracle\Config\applications\infra_domainの場合、ファイル・マネージャのウィンドウを使用してC:\Oracle\Config\applicationsディレクトリにナビゲートし、infra_domainフォルダを右クリックしてから「削除」をクリックします。

3. Oracleホームにdomain_registry.xmlファイルをバックアップしてから、ファイルを編集し、削除しようとするドメインに関連する行を削除します。たとえば、infra_domainを削除するには、次の行を見つけて削除します。

<domain location="/home/Oracle/config/domains/infra_domain"/>

完了したらファイルを保存して終了します。

7.7 ソフトウェアの再インストール

手動でOracleホーム・ディレクトリを削除することを含め、アンインストールの指示に従ってソフトウェアがアンインストールされている場合のみ、同じOracleホームにソフトウェアを以前のインストールとして再インストールできます。

再インストールするときに、前回のインストールと同じOracleホームを指定できます。

Oracleホームが空ではない場合、次の事項を考慮します。

- シナリオ: 同じ機能セットがある既存のOracleホームへのインストール
インストールしようとしているソフトウェアが、インストール中に指定したOracleホームにすでに含まれる場合、インストーラで警告が生じます。

- シナリオ: 空でない既存のOracleホームへのインストール
既存のOracleホーム内のどこかに、ドメイン・ホームまたはアプリケーション・ホームを作成することを選択したとします。このデータはアンインストール・プロセスでは削除されないため、同じOracleホームに再インストールしようとしても、インストーラで許可されません。

7.7.1 シナリオ: 同じ機能セットがある既存のOracleホームへのインストール

インストールしようとしているソフトウェアが、インストール中に指定したOracleホームにすでに含まれる場合、インストーラで警告が生じます。

次の方法があります。

- 別のインストール・タイプを選択します。この場合、Oracleホーム・ディレクトリにまだ存在しない機能セットのみがインストールされます。

- 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

7.7.2 シナリオ: 空でない既存のOracleホームへのインストール

ドメイン・ホームやアプリケーション・ホームを既存のOracleホーム内のどこかに作成するように選択したとします。このデータはアンインストール・プロセスでは削除されないため、同じOracleホームに再インストールしようとしても、インストーラで許可されません。

次の方法があります。

- ソフトウェアをOracleホームからアンインストールして、Oracleホーム・ディレクトリを削除します。「Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのアンインストール」の指示に従い、再インストールして同じOracleホームの場所を再利用できます。Oracleホームに存在したドメインまたはアプリケーション・データをすべて再作成する必要があります。

- 別のOracleホーム・ディレクトリを選択します。

A Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションについて

Oracle WebLogic ServerとCoherenceのディストリビューションには、様々な製品および機能セットが含まれています。

注意:

Oracle WebLogic Serverは、Oracle Fusion Middleware Infrastructureディストリビューションでも入手できます。『Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middleware Infrastructureのインストールと構成』のInfrastructureの標準的なインストール・トポロジの理解に関する項を参照してください。

表A-1 Oracle Fusion Middleware WebLogic ServerおよびCoherenceの製品と機能セット

インストール・タイプ

インストール済のアイテム

説明

WebLogic Server

WebLogic Server

エンタープライズ環境に適応したスケーラブルなJava EE (Java Platform, Enterprise Edition)アプリケーション・サーバー。WebLogic Serverインフラストラクチャは、様々な分散アプリケーションのデプロイメントをサポートしており、サービス指向アーキテクチャ(SOA)に基づいてアプリケーションを作成するための理想的な基盤です。

WebLogic Server

Coherence

Coherenceは、信頼のおけるスケーラビリティの高いピア・ツー・ピアのクラスタリング・プロトコル上で、複製および配布した(パーティション化した)データの管理とキャッシュ・サービスを行います。Coherenceでは単一点障害がなく、サーバーが正常に動作しなくなったときやネットワークから切断されたときには、クラスタ・データの管理サービスを自動的かつ透過的にフェイルオーバーして再配布します。新しいサーバーが追加されたとき、または障害が発生したサーバーを再起動するときは、クラスタを自動的に接続し、Coherenceがサービスをフェイルバックして、そのクラスタの負荷を透過的に再分配します。Coherenceには、サーバーが自動回復できるよう、ネットワークレベルでのフォルト・トレランス機能と透過的なソフト再起動機能も搭載されています。

Coherenceの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceのインストール』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

WebLogic Server

WebLogic Serverクライアント

WebLogic Serverインスタンスに接続するために必要なシン・クライアントJARです。Webサービス、JMS、ストア・アンド・フォワード、WebLogic RMI、JMS .NETおよびJMXクライアント用のJARを含みます。

WebLogic Server

管理コンソール

アクティブ・ドメインの管理と監視に使用される管理サーバーによってホストされるWebアプリケーション。

WebLogic Server

CIE WLS構成

Oracle Fusion Middleware構成ウィザードで使用するファイルを提供します。

WebLogic Server

サード・パーティJDBCドライバ

WebLogic Serverに付属する他のJDBCドライバを使用すると、WebLogic Server環境を外部データベースに接続することができます。

この機能セットの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server JDBCデータ・ソースの管理』のWebLogic ServerでのJDBCドライバの使用に関する項を参照してください。

WebLogic Server

サード・パーティJackson

JavaScript Object Notation (JSON)データ形式を処理するためのサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

WebLogic Server

サード・パーティJersey

Representational State Transfer (REST)アーキテクチャの公式実装を示すサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server RESTful Webサービスの開発と保護』のRESTful Webサービス開発に関する項を参照してください。

WebLogic Server

サード・パーティMaven Apache

Mavenはビルド管理ツールで、コンパイル、パッケージ化およびアーティファクト管理などのプロジェクト・ビルド作業の中心になります。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware継続的インテグレーションによるアプリケーションの開発』の継続的インテグレーションの概要に関する項を参照してください。

WebLogic Server

OPatch

OPatchユーティリティはOracle製品への個別パッチの適用とロールバックを可能にするツールです

Coherence

WebLogic Server

エンタープライズ環境に適応したスケーラブルなJava EE (Java Platform, Enterprise Edition)アプリケーション・サーバー。WebLogic Serverインフラストラクチャは、様々な分散アプリケーションのデプロイメントをサポートしており、サービス指向アーキテクチャに基づいてアプリケーションを作成するための理想的な基盤です。

Coherence

Coherence

この表内の前述の説明を参照してください。Coherenceの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceのインストール』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

Coherence

管理コンソール

アクティブ・ドメインの管理と監視に使用される管理サーバーによってホストされるWebアプリケーション。

Coherence

CIE WLS構成

Oracle Fusion Middleware構成ウィザードで使用するファイルを提供します。

Coherence

サード・パーティJDBCドライバ

WebLogic Serverに付属する他のJDBCドライバを使用すると、WebLogic Server環境を外部データベースに接続することができます。

この機能セットの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server JDBCデータ・ソースの管理』のWebLogic ServerでのJDBCドライバの使用に関する項を参照してください。

Coherence

サード・パーティJackson

JavaScript Object Notation (JSON)データ形式を処理するためのサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

Coherence

サード・パーティJersey

Representational State Transfer (REST)アーキテクチャの公式実装を示すサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server RESTful Webサービスの開発と保護』のRESTful Webサービス開発に関する項を参照してください。

Coherence

サード・パーティMaven Apache

Mavenはビルド管理ツールで、コンパイル、パッケージ化およびアーティファクト管理などのプロジェクト・ビルド作業の中心になります。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware継続的インテグレーションによるアプリケーションの開発』の継続的インテグレーションの概要に関する項を参照してください。

Coherence

OPatch

OPatchユーティリティはOracle製品への個別パッチの適用とロールバックを可能にするツールです

完全インストール(例を含む)

WebLogic Server

エンタープライズ環境に適応したスケーラブルなJava EE (Java Platform, Enterprise Edition)アプリケーション・サーバー。WebLogic Serverインフラストラクチャは、様々な分散アプリケーションのデプロイメントをサポートしており、サービス指向アーキテクチャ(SOA)に基づいてアプリケーションを作成するための理想的な基盤です。

完全インストール(例を含む)

Coherence

この表内の前述の説明を参照してください。

Coherenceの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Coherenceのインストール』のOracle Coherenceに関する項を参照してください。

完全インストール(例を含む)

WebLogic Serverクライアント

WebLogic Serverインスタンスに接続するために必要なシン・クライアントJARです。Webサービス、JMS、ストア・アンド・フォワード、WebLogic RMI、JMS .NETおよびJMXクライアント用のJARを含みます。

完全インストール(例を含む)

管理コンソール

アクティブ・ドメインの管理と監視に使用される管理サーバーによってホストされるWebアプリケーション。

完全インストール(例を含む)

CIE WLS構成

Oracle Fusion Middleware構成ウィザードで使用するファイルを提供します。

完全インストール(例を含む)

サード・パーティJDBCドライバ

WebLogic Serverに付属する他のJDBCドライバを使用すると、WebLogic Server環境を外部データベースに接続することができます。

この機能セットの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server JDBCデータ・ソースの管理』のWebLogic ServerでのJDBCドライバの使用に関する項を参照してください。

完全インストール(例を含む)

Apache Derby

オープン・ソースのApache Derby JavaデータベースのOracleディストリビューション(Java DBとも呼ばれます)。Derbyは、機能的なデータベース・サーバーを使用してサンプル・コードを実行できるようにする、Oracle WebLogic Serverで提供されているPure Javaのリレーショナル・データベース管理システム(RDBMS)です。Derbyは、デモンストレーションでの使用のみに対応しています(つまり、本番用ではありません)。

完全インストール(例を含む)

サード・パーティJackson

JavaScript Object Notation (JSON)データ形式を処理するためのサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

完全インストール(例を含む)

サード・パーティJersey

Representational State Transfer (REST)アーキテクチャの公式実装を示すサード・パーティ製オープン・ソース・ソフトウェアです。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server RESTful Webサービスの開発と保護』を参照してください。

完全インストール(例を含む)

サード・パーティMaven Apache

Mavenはビルド管理ツールで、コンパイル、パッケージ化およびアーティファクト管理などのプロジェクト・ビルド作業の中心になります。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server RESTful Webサービスの開発と保護』のRESTful Webサービス開発に関する項を参照してください。

完全インストール(例を含む)

WebLogic Serverの例

サーバーの例は、WebLogic Serverの主要機能をデモするサンプル・アプリケーションです。

詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverの理解』のサンプル・アプリケーションとコード・サンプルに関する項を参照してください。

完全インストール(例を含む)

Coherenceサンプル

Coherenceサンプルでは、すべてのサポート対象言語(Java、.NETおよびC++)でCoherenceの機能を使用する方法をデモします。サンプルには、1つまたは複数の機能の使用方法を示すコードが体系的にまとめられており、すべてのサンプルをビルドして実行する1つの共通の方法(言語別)が提供されています。サンプルのソース・コードも含まれています。

注意: Server ExamplesとCoherence Examplesは、どちらも「Fusion Middlewareインフラストラクチャおよび例」インストール・タイプを選択した場合にのみインストールされます。

完全インストール(例を含む)

OPatch

OPatchユーティリティは、Oracle製品に対する個別パッチの適用またはロールバックを可能にするツールです。

B 開発者向けWebLogic Serverのインストール

WebLogic Server開発版リリースには、WebLogic Serverでアプリケーションを開発およびテストするために必要なファイルがすべて含まれていますが、使用されるディスク領域は、WebLogic Serverインストール一式よりも少なくなります。開発版インストールは開発専用です。これは、Windows、LinuxおよびMac OS Xの各システムでサポートされています。

この項には次のトピックが含まれます:

- WebLogic Server開発版に付属のファイル
開発者向けインストールには2つのJARファイルがあります。

- インストーラのダウンロード
インストーラはOracle Technology Networkからダウンロードします。

- 開発者向けWebLogic Serverインストールの前提条件
開発者向けインストールにはディスク容量とJDKの要件があります。

- 開発者向けWebLogic Serverのインストール
開発者向けWebLogic Serverのインストールでは、Oracle Universal Installerを使用してサイレント操作を実行します。入力は必要ありません。

- 開発版ドメインの作成
構成ウィザードまたはWebLogic Scripting Tool (WLST)のいずれかを使用して、WebLogic Serverの場合に通常行う方法と同様に、開発版ドメインを作成します。

- ドメインの起動およびアクセス
管理コンソールにアクセスする前にドメインを起動します。

- 開発版インストールのアップグレード
開発版インストールをアップグレードするには、新しいディストリビューションをダウンロードして新しい場所にインストールする必要があります。新しいディストリビューションをインストールした後、Fusion Middleware再構成ウィザードまたはWLSTを使用して、既存のドメインを新しいインストールに関連付けます。

- 開発版インストールへのパッチ適用
WebLogic Serverデプロイメント・インストール環境にパッチを適用するには、Oracleパッチ適用ツール(OPatch)を使用します。

- 開発者向けWebLogic Serverインストールの削除
開発者向けインストールのWebLogic Serverを削除するには、Oracle Universal Installer (OUI)アンインストール・ツールを使用します。

B.1 WebLogic Server開発版に付属のファイル

開発版インストールには2つのJARファイルがあります。

- ベース開発版インストーラ - 次の必要なWebLogic Serverコンポーネントが含まれます。

- Core Application ServerやCoherenceなどの必須の開発用ファイル

- WebLogic Server管理コンソール

- WebLogicクライアントJARファイル

- TopLink

- Jackson (オープンソースのJava JSONプロセッサ)

- Jersey (オープンソースのRESTful Web Servicesフレームワーク)

- Maven (オープンソースのリポジトリ・マネージャ)

- OPatch

- OUIのインストールおよびアンインストール・ファイル

ベース・インストーラには、次の内容は含まれません。

- サポートされていないプラットフォームのネイティブJNIライブラリ

- Oracle Configuration Manager(OCM)

- Webサービス・クライアント

- サーバー・サンプル

- Coherenceの例

- WebLogic Server管理コンソールの言語ヘルプ・ファイル

- Derby評価版データベース

- 補助開発版インストーラ - このJARファイルによって、次のオプションのWebLogic Serverコンポーネントが既存のベース開発版インストールに追加されます。

- サーバーの例

- Derby評価版データベース

- WebLogic Server管理コンソールの言語ヘルプ・ファイル

- Coherenceの例

- Webサービス・クライアント

注意:

開発者向けWebLogic Serverのベースおよび補助インストーラの最新情報と既知の問題については、Oracleダウンロード・サイトで開発版インストーラごとに入手可能なREADMEファイルを参照してください。

B.2 インストーラのダウンロード

インストーラはOracle Technology Networkからダウンロードします。

ファイルをダウンロードする手順:

1. 開発者向けWebLogic ServerをインストールするORACLE_HOMEディレクトリを作成します。

2. http://download.oracle.comに移動します。開発者向けWebLogic ServerのJARファイルは、Oracle Technology Networkでのみ入手できます。

3. WebLogic Server 12c (12.2.1.2)のダウンロード・ページに移動します。

4. ライセンス契約に同意します。

5. 開発者向けWebLogic Serverのディストリビューションの一覧が表示されるページに移動します。

6. ダウンロードする各ファイルのリンクを右クリックして、手順1で作成したディレクトリにファイルを保存します。

B.3 開発者向けWebLogic Serverインストールの前提条件

開発者向けインストールには、ディスク容量およびJDKの要件があります。

開発者向けWebLogic Serverインストールに必要な条件は次のとおりです。

- 800MB以上のディスク領域

- JDK 1.8アップデートまたはそれ以上

インストーラを実行する前に、次の操作を行います。

- インストールの実行に使用するJAVA_HOMEをシェル・ウィンドウで設定します。

オペレーティング・システム

コマンド例

Linux

export JAVA_HOME=/myhome/jdk1.8.0_101

Mac

export JAVA_HOME= /Library/Java/JavaVirtualMachines/1.8.0.jdk/Contents/Home

export USER_MEM_ARGS="-Xmx1024m"

Windows

set JAVA_HOME=C:\Program Files\java\jdk1.8.0_101

- Mac環境の場合、Xmxメモリー引数を設定することをお薦めします

- インストールを開始する前にORACLE_HOMEディレクトリを作成します。基本インストーラを実行する前に、このディレクトリが存在して空である必要があります。

B.4 開発者向けWebLogic Serverのインストール

開発者向けWebLogic Serverのインストールでは、Oracle Universal Installerを使用してサイレント操作を実行します。入力は必要ありません。

開発者向けWebLogic Serverのベース・インストールを最初にインストールする必要があります。インストール後、補助インストーラに含まれるコンポーネントが必要な場合は、同じ手順で開発者向けWebLogic Serverの補助インストールを実行します。

この項では、次の項目について説明します。

- ORACLE_HOMEディレクトリからのインストール
ORACLE_HOMEディレクトリからインストーラを実行するには、次の手順に従います。

- ORACLE_HOME以外のディレクトリからのインストール
ORACLE_HOMEディレクトリ以外のディレクトリからインストーラを実行するには、次の手順に従います。

B.4.1 ORACLE_HOMEディレクトリからのインストール

ORACLE_HOMEディレクトリからインストーラを実行するには、次の手順に従います。

1. 作成したORACLE_HOMEディレクトリに変更します。

2. 次のコマンドを入力してインストールを開始します。ここで、pathは、インストールJARファイルをダウンロードしたディレクトリの場所です。

java -jar path/installer_jar_filename

たとえば、/myhome/downloadsにJARファイルを格納した場合は次のようになります。

java -jar /myhome/downloads/installer_jar_filename

3. インストールが完了したら、「開発版ドメインの作成」を参照してください。

B.4.2 ORACLE_HOME以外のディレクトリからのインストール

ORACLE_HOMEディレクトリ以外のディレクトリからインストーラを実行するには、次の手順に従います。

1. インストーラJARファイルが含まれるディレクトリに変更します。

2. 次のコマンドを入力してインストールを開始します。ORACLE_HOMEパラメータは、作成したORACLE_HOMEディレクトリに設定します。

java -jar installer_jar_filename ORACLE_HOME=path_to_MW_HOME

たとえば、ORACLE_HOMEが/myhome/wls1221の場合は次のようになります。

java -jar installer_jar_filename ORACLE_HOME=/myhome/wls1221

3. インストールが完了したら、「開発版ドメインの作成」を参照してください。

B.5 開発版ドメインの作成

構成ウィザードまたはWebLogic Scripting Tool (WLST)のいずれかを使用して、WebLogic Serverの場合に通常行う方法と同様に、開発版ドメインを作成します。

ORACLE_HOMEディレクトリの外部にドメインを作成することをお薦めします。

構成ウィザードを使用したドメインの作成手順:

1. ORACLE_HOMEのoracle_common/common/binディレクトリに変更します。

cd ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin

2. 構成ウィザードを起動します。

環境

コマンド

UNIXまたはMac

./config.sh

Windows

config.cmd

「構成ウィザード」の画面の詳細は、「ヘルプ」をクリックするか、『Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成』の構成ウィザードの概要に関する項を参照してください。

WLSTを使用してドメインを作成するには、『Oracle Fusion Middleware WebLogic Scripting Toolの理解』のWLSTをオフラインで使用することによるWebLogicドメインの作成に関する項を参照してください。

B.6 ドメインの起動およびアクセス

管理コンソールにアクセスする前にドメインを起動します。

WebLogicドメインを起動して管理コンソールにアクセスする手順:

1. ドメイン・ディレクトリに変更します。

2. 次のコマンドを入力します。

環境

コマンド

UNIXまたはMac

./startWebLogic.sh

Windows

startWebLogic.cmd

3. ドメインが実行状態の場合、Webブラウザを開き、ドメインのURLを入力します。ドメインの作成時に入力した管理ポート値を使用します。次に例を示します。

http://localhost:7001/console/

4. ドメインの作成時に入力した管理者のユーザー名とパスワードを使用して、管理コンソールにログインします。

WebLogic Serverの起動と停止の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverサーバーの起動と停止の管理』のサーバーの起動と停止に関する説明を参照してください。

WebLogic Server管理コンソールの詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server管理コンソール・オンライン・ヘルプのコンソールの起動に関する項を参照してください。

B.7 開発版インストールのアップグレード

開発版インストールをアップグレードするには、新しいディストリビューションをダウンロードして新しい場所にインストールする必要があります。新しいディストリビューションをインストールした後、Fusion Middleware再構成ウィザードまたはWLSTを使用して、既存のドメインを新しいインストールに関連付けます。

再構成ウィザードを使用したドメインのアップグレード手順:

1. 新しいORACLE_HOMEのoracle_common/common/binディレクトリに変更します。

cd ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin

2. 再構成ウィザードを起動します。

環境

コマンド

UNIXまたはMac

./reconfig.sh

Windows

reconfig.cmd

再構成ウィザードの詳細は、「ヘルプ」ボタンをクリックするか、オンライン・ヘルプの概要に関する項を参照してください。

WLSTを使用してドメインをアップグレードするには、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverのアップグレード』のWebLogic Scripting Toolを使用したWebLogicドメインの再構成に関する項を参照してください。

B.8 開発版インストールへのパッチ適用

WebLogic Serverデプロイメント・インストール環境にパッチを適用するには、Oracleパッチ適用ツール(OPatch)を使用します。

WebLogic Serverのアップグレードの詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Serverのアップグレード』のローリング更新に関する項を参照してください。

OPatchの使用の詳細は、『Oracle Fusion Middleware Opatchによるパッチ』を参照してください。

B.9 開発者向けWebLogic Serverインストールの削除

開発者向けインストールのWebLogic Serverを削除するには、Oracle Universal Installer (OUI)アンインストール・ツールを使用します。

開発者向けインストールのWebLogic Serverを削除するには:

1. oui/binディレクトリに移動します。

cd ORACLE_HOME/oui/bin

2. アンインストーラを実行します。

環境

コマンド

UNIXまたはMac

./deinstall.sh

Windows

deinstall.cmd

3. 「次」を選択します。

4. 「アンインストール」をクリックします。アンインストールが完了するまで待機します。

5. 「終了」をクリックします。

6. 3つ上のレベルのディレクトリに移動します。

cd ../../..

7. ORACLE_HOMEディレクトリを削除します。

環境

コマンド

UNIXまたはMac

rm -r ORACLE_HOME

Windows

rmdir ORACLE_HOME

次に例を示します。

rm -r /myhome/wls1221

アンインストールの詳細は、「Oracle WebLogic ServerおよびCoherenceのアンインストール」を参照してください。