Oracle® DIVAnet

Guía de seguridad

Versión 2.2

E86311-01

Enero de 2017

Guía de seguridad de Oracle DIVAnet, Versión 2.2

E86311-01

Copyright © 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Autor Principal:  Lou Bonaventura

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Contenido

Título e Información de Copyright

Prefacio

- Destinatarios

- Accesibilidad a la documentación

1 Visión general

- Visión general del producto

- Servicio ClientAdapter de DIVAnet

- Servicio ManagerAdapter de DIVAnet

- Servicio DbSync de DIVAnet

- Interfaz de usuario de DIVAnet (DIVAnetUI)

- Principios generales de seguridad

- Cómo mantener el software actualizado

- Restricción del acceso de red a los servicios críticos

- Uso del principio de menor privilegio donde sea posible

- Supervisión de la actividad del sistema

- Cómo mantenerse actualizado sobre la información de seguridad más reciente

2 Instalación segura

- Comprensión del entorno

- ¿Qué recursos necesitan protección?

- Servidores de DIVAnet

- Base de datos

- Medios de archivo, destinos y orígenes de DIVArchive

- Archivos y valores de configuración

- ¿De quién se protegen los recursos?

- ¿Qué sucede si falla la protección de los recursos estratégicos?

- Tecnologías de despliegue recomendadas

- Instalación de DIVAnet

- Conexión a DIVArchive

- Sistemas de protección de discos

- Configuración después de la instalación

3 Funciones de seguridad

- El modelo de seguridad

- Autenticación

- Control de acceso

- Configuración de SSL/TLS

- Almacén de claves privadas

- Almacén de claves públicas

A Lista de comprobación de despliegues seguros

Prefacio

En la guía de seguridad de DIVAnet de Oracle se incluye información sobre el producto Oracle DIVAnet y se explican los principios generales de la seguridad de la aplicación.

Destinatarios

Esta guía está destinada a cualquier persona que se encargue de la utilización de funciones de seguridad y de la instalación y la configuración seguras de DIVAnet.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

1 Visión general

En este capítulo, se ofrece una visión general del producto Oracle DIVAnet 2.2 y se explican los principios generales de la seguridad de aplicaciones.

Visión general del producto

Oracle DIVAnet proporciona una vista unificada de contenido archivado en varios sistemas Oracle DIVArchive distribuidos. DIVArchive de Oracle es un sistema de gestión escalable de almacenamiento de contenido compatible con el archivo en bibliotecas de cintas y sistemas de disco. DIVAnet facilita el traslado de contenido de un lugar a otro entre los sitios de DIVArchive, y de discos y servidores de origen y de destino del cliente. Realiza sus tareas a los efectos de la recuperación ante desastres, la distribución de contenido, el control de acceso, el rendimiento y la disponibilidad de contenido.

DIVAnet consta de los siguientes componentes principales:

Servicio ClientAdapter de DIVAnet

Los clientes de la aplicación que desean usar la API de DIVArchive o la GUI de DIVAnet, se conectan al servicio ClientAdapter de DIVAnet. Este servicio de DIVAnet acepta conexiones web y mediante socket desde las aplicaciones y los procesos que solicita. Se configura un ClientAdapter en cada sitio que tiene aplicaciones locales del sitio donde están instalados DIVArchive y DIVAnet.

Servicio ManagerAdapter de DIVAnet

El servicio ManagerAdapter de DIVAnet funciona como un puente entre DIVAnet y Oracle DIVArchive Manager. Se debe configurar para proporcionar acceso remoto mediante otros sistemas DIVAnet.

Servicio DbSync de DIVAnet

El servicio DbSync de DIVAnet es responsable de sincronizar la información de activos de varios sitios de DIVArchive y de almacenar la información en la base de datos de DIVAnet. DbSync se comunica de manera remota con los servicios ManagerAdapter en varios sitios para sincronizar información de objetos archivados. DbSync se despliega, normalmente, junto con ClientAdapter. Los servicios DbSync y ClientAdapter requieren acceso directo a la base de datos de DIVAnet.

Interfaz de usuario de DIVAnet (DIVAnetUI)

DIVAnetUI es una aplicación de la interfaz gráfica de usuario que permite supervisar las solicitudes de DIVAnet, además de ver, copiar y suprimir activos de DIVAnet (objetos archivados de DIVA) en varios sitios de DIVArchive. Todas las solicitudes del nivel de DIVAnet se pueden supervisar, ya sea que se hayan ejecutado por medio de la API o por medio de la IU propiamente dicha. También puede ver información de los activos de todos los sitios configurados de DIVArchive, independientemente de si el activo se archivó por medio de DIVAnet. DIVAnetUI proporciona maneras flexibles de consultar sobre la información de solicitudes y activos.

Principios generales de seguridad

En las siguientes secciones, se describen los principios fundamentales necesarios para utilizar cualquier aplicación de manera segura.

Cómo mantener el software actualizado

Manténgase actualizado con la versión de DIVAnet que ejecute. Puede encontrar las versiones actuales del software para descargar en Oracle Software Delivery Cloud:

https://edelivery.oracle.com/

Restricción del acceso de red a los servicios críticos

DIVAnet utiliza los siguientes puertos TCP/IP por defecto:

- tcp/9801 es el puerto de WebService por defecto que utiliza el servicio ClientAdapter de DIVAnet.

- tcp/7101 es el puerto del socket de la API por defecto que utiliza el servicio ClientAdapter de DIVAnet (es posible configurar otros puertos).

- tcp/9800 es el puerto de WebService por defecto que utiliza el servicio ManagerAdapter de DIVAnet.

Nota:
No todos estos puertos se deben exponer externamente; además, se basan en la configuración y el uso.

Uso del principio de menor privilegio donde sea posible

Los servicios de DIVAnet no se deben ejecutar como usuario admin o root. La ejecución de los servicios con un usuario diferente del sistema operativo (distinto del usuario que se usa para administrar la aplicación) contribuye a la seguridad general del sistema.

El instalador de DIVanet Linux requiere dos usuarios para completar la instalación de DIVAnet: un usuario diva y un usuario del sistema operativo. Los administradores y los operadores usan la cuenta de diva para instalar y supervisar DIVAnet. El usuario del sistema operativo controla los servicios de DIVAnet.

Los firewalls deben restringir los puertos solo a los necesarios. DIVAnet incluye funciones de control de acceso (descritas brevemente en Control de acceso), que se usan para restringir a los usuarios y los sistemas al menor privilegio posible.

Supervisión de la actividad del sistema

Debe supervisar la actividad del sistema para determinar si DIVAnet está funcionando bien y para determinar si está registrando alguna actividad inusual. Consulte los archivos log ubicados en la carpeta $DIVANET_HOME/Program/log.

Cómo mantenerse actualizado sobre la información de seguridad más reciente

Para acceder a varias fuentes de información y alertas de seguridad de una gran variedad de productos de software, puede hacer clic en el siguiente enlace:

http://www.us-cert.gov

La mejor manera de mantenerse actualizado en cuanto a la seguridad es ejecutar la versión más reciente del software de DIVAnet.

2 Instalación segura

En este capítulo, se describe el proceso de planificación para una instalación segura y se describen viarias topologías de implementación recomendadas para los sistemas.

Comprensión del entorno

Para comprender mejor las necesidades de seguridad, debe hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué recursos necesitan protección?

Puede proteger muchos de los recursos en el entorno de producción. Tenga en cuenta el tipo de recursos que desea proteger cuando determine el nivel de seguridad que va a proporcionar.

Al usar DIVAnet, debe proteger los siguientes recursos:

Servidores de DIVAnet

DIVAnet se instala es un servidor conectado a uno o más discos (ya sea un disco local o remoto conectado directamente al sistema DIVAnet). El acceso independiente a estos discos (no por medio de DIVAnet) presenta un riesgo de seguridad. Este tipo de acceso externo podría ser desde un sistema no fiable que lee estos discos o escribe en ellos, o desde un sistema interno que accidentalmente proporciona acceso a estos dispositivos de disco.

Base de datos

Se utilizan software de base de datos y recursos de datos para crear sistemas DIVAnet. Los datos, normalmente, se encuentran en discos locales o remotos conectados a los sistemas DIVAnet. El acceso independiente a estos discos (no por medio de DIVAnet) presenta un riesgo de seguridad. Este tipo de acceso externo podría ser desde un sistema no fiable que lee estos discos o escribe en ellos, o desde un sistema interno que accidentalmente proporciona acceso a estos dispositivos de disco.

Medios de archivo, destinos y orígenes de DIVArchive

DIVAnet utiliza orígenes y destino de DIVArchive, además de sistemas de archivos DIVA (disco o cinta) mientras responde a sus solicitudes. El acceso independiente injustificado a estos discos de servidor y medio del sistema, que suelen ser controlados por los sistemas DIVArchive, constituye un riesgo de seguridad. Los orígenes/destinos que se utilizan como almacenes de datos temporales para operaciones de copia de DIVAnet deben tener acceso restringido, y usted debe considerar la posibilidad de dedicar estos orígenes/destinos únicamente a las operaciones de DIVAnet y de asegurarse que las transferencias estén cifradas o se inicien en una red de confianza.

Archivos y valores de configuración

Los valores de configuración de los sistemas DIVAnet deben estar protegidos de usuarios que no sean administradores en el nivel del sistema operativo. En general, estos valores de configuración están protegidos automáticamente por usuarios administradores en el nivel del sistema operativo. Si habilita la opción de escritura de los archivos de configuración para usuarios del sistema operativo que no sean administradores, se genera un riesgo para la seguridad.

¿De quién se protegen los recursos?

En general, los recursos descritos en la sección anterior deben estar protegidos del acceso de todos los usuarios que no sean administradores en un sistema configurado, o de sistemas externos no fiables que puedan acceder a estos recursos por medio de tejido de FC o WAN.

¿Qué sucede si falla la protección de los recursos estratégicos?

Los fallos de protección de recursos estratégicos pueden incluir desde el acceso inadecuado (acceso a datos más allá de las operaciones normales de DIVAdirector) hasta daños en los datos (supresión errónea de archivos, o escritura en el disco o la cinta más allá de los permisos normales).

Tecnologías de despliegue recomendadas

En esta sección, se describen la instalación y la configuración de un componente de infraestructura segura.

Para obtener información acerca de la instalación de DIVAnet, consulte la Guía de instalación, configuración y operaciones de Oracle DIVAnet en la biblioteca de Documentación de DIVAnet 2.2, disponible en:

https://docs.oracle.com/en/storage/#csm

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando instale y configure DIVAnet.

Instalación de DIVAnet

Debe instalar solo los componentes de DIVAnet que necesita. Por ejemplo, si planifica ejecutar solamente DIVAnetUI desde una computadora cliente, anule la selección de la casilla de control DIVAnet Services (Servicios de DIVAnet) de la lista de componentes que se instalarán. Los permisos y los propietarios del directorio de instalación por defecto de DIVAnet no se deben cambiar después de la instalación sin tener en cuenta las consecuencias para la seguridad que puedan tener estos cambios.

Conexión a DIVArchive

Oracle recomienda la instalación del componente ManagerAdapter en el sistema DIVArchive Manager para una mayor seguridad del sistema. Si no se requiere acceso externo al puerto de DIVArchive Manager, se recomienda bloquear el puerto con software de firewall. Además, a menudo no será necesario permitir el acceso de redes externas al puerto del DIVAnet DbSync WebService (Servicio web DbSync de DIVAnet).

Si se conecta a una instancia remota de DIVArchive mediante una WAN, asegúrese de conectarse por medio de una red de confianza. También considere la posibilidad de conectarse al sitio mediante SSL/TLS al puerto ManagerAdapter del sitio remoto.

Sistemas de protección de discos

Utilice las zonas de canal de fibra para denegar el acceso a los discos de DIVAnet conectados mediante canal de fibra desde cualquier servidor que no requiera acceso a los discos. Preferiblemente, utilice un switch de FC separado para conectar físicamente solo los servidores que necesitan acceso al disco.

Por lo general, se puede acceder a los discos SAN RAID por motivos administrativos mediante TCP/IP o, con mayor frecuencia, mediante HTTP. Debe proteger los discos de acceso externo; para esto, limite el acceso administrativo a los discos SAN RAID solo a sistemas que se encuentran dentro de un dominio de confianza. Además, cambie la contraseña por defecto en las matrices de disco.

Configuración después de la instalación

Después de instalar cualquier parte de DIVAnet, revise la lista de comprobación de seguridad en el Apéndice A.

3 Funciones de seguridad

Para evitar amenazas de seguridad potenciales, los clientes que utilizan DIVAnet deben preocuparse por la autenticación y la autorización del sistema.

Estas amenazas de seguridad se pueden minimizar con una configuración apropiada y siguiendo la lista de comprobación posterior a la instalación, disponible en el Apéndice A.

El modelo de seguridad

Las funciones de seguridad críticas que proporcionan protección frente a las amenazas de seguridad son:

- Autenticación: garantiza que solo personas autorizadas tendrán acceso al sistema y a los datos.

- Autorización: control de acceso a privilegios y datos del sistema. Esta característica se basa en la autenticación para garantizar que las personas solo obtengan el nivel de acceso adecuado.

Autenticación

Los servicios de DIVAnet pueden realizar la autenticación mediante varios métodos:

- Certificados SSL/TLS: DIVAnet consulta a un almacén de confianza de certificados cuando crea una conexión saliente a un servicio remoto de DIVAnet. Esto permite asegurarse de que DIVAnet se está conectando a servicios de DIVAnet auténticos. Para crear una conexión segura desde el servicio ClientAdapter de DIVAnet a una instancia de DIVArchive, debe conectarse mediante el servicio ManagerAdapter con un ConnectionType identificado como WebServices.

- Reglas de acceso: si bien técnicamente constituyen una forma de control de acceso, las reglas de acceso pueden filtrar conexiones entrantes en función de la dirección IP entrante. Esta característica es necesaria para asegurarse de que solo los sistemas aprobados tengan el acceso correspondiente a los servicios de DIVAnet.

Precaución:
Los servicios de DIVAnet utilizan contraseñas de base de datos como parte de su configuración. Las contraseñas se deben cambiar de inmediato después de la instalación y cada 180 días (como mínimo) posteriormente. Después de realizar el cambio, debe guardar las contraseñas en una ubicación segura, fuera de línea, donde solo pueda acceder el soporte de Oracle, si fuera necesario.

Control de acceso

Se pueden crear reglas de acceso para limitar las operaciones que determinados usuarios o sistemas pueden realizar en el sistema de archivos distribuidos. Las reglas de acceso se pueden ejecutar de las siguientes maneras:

- Modo ClientAdapter/MultiDiva: restringe los tipos de solicitudes de DIVAnet que se pueden ejecutar.

- ManagerAdapter: restringe los tipos de solicitudes de DIVArchive que se pueden ejecutar para satisfacer una solicitud de DIVAnet (posiblemente solicitada por un sistema remoto).

Las reglas de acceso pueden afectar las solicitudes iniciadas desde DIVAnetUI o desde una conexión de socket de la API (posiblemente iniciada por un sistema de automatización o un sistema de gestión de activos de medios).

Las reglas de acceso se pueden ejecutar en una solicitud de DIVAnet, en el nivel de DIVAnet o DIVArchive. En el nivel de DIVAnet, el servicio ClientAdapter procesa la solicitud donde esta se recibió. En el nivel de DIVArchive, un servicio ManagerAdapter remoto procesa las solicitudes de DIVArchive ejecutadas para satisfacer la solicitud de DIVAnet.

Oracle recomienda crear el juego de reglas más restrictivo que cumpla con los requisitos de su aplicación. Por ejemplo, si solo los administradores deben realizar supresiones globales, asegúrese de que a los demás usuarios se les niegue el acceso a esa funcionalidad. Si un grupo de usuarios del sistema solo necesita acceso a una lista limitada de orígenes y destinos, asegúrese de que esos usuarios solo puedan ejecutar solicitudes relacionadas con dichos orígenes y destinos específicos.

También tenga en cuenta los sitios utilizados para satisfacer las solicitudes. Por ejemplo, si los usuarios del sitio local no tienen motivo para realizar copias en los casos en que los sitios de origen o destino no constituyen el sitio local (esto es posible cuando se usa DIVAnet), configure estas reglas en la configuración del servicio ClientAdapter.

Finalmente, tenga en cuenta las construcciones específicas de las solicitudes que desee excluir por completo. Por ejemplo, si no necesita objetos de dirección que tengan solo un nombre de objeto (sin la categoría), excluya todas las solicitudes que tengan categorías en blanco.

Asimismo, cada WorkflowProfile de ClientAdapter contiene la lista de mensajes válidos que pueden ser procesados por solicitudes asignadas al WorkflowProfile. En el modo MultiDiva, esto ofrece una manera de excluir mensajes específicos del procesamiento (incluidos los mensajes informativos).

Oracle recomienda comenzar con las reglas por defecto definidas en el archivo AccessRules.xml.ini, aunque no defina sus propias reglas de acceso. Para obtener más información sobre las funciones de control de acceso de DIVAnet, consulte la Guía de instalación, configuración y operaciones de Oracle DIVAnet, disponible en:

https://docs.oracle.com/en/storage/#csm

Configuración de SSL/TLS

DIVAnet contiene datos de certificados en dos lugares: un almacén de claves privadas, que se utiliza para los servicios web alojados en el sistema local, y un almacén de claves públicas, que se utiliza para verificar los servicios web que se invocan de manera remota. Puede usar la utilidad de herramienta de claves de Java para cambiar la contraseña del almacén de claves, y agregar y suprimir certificados.

Consulte lo siguiente para obtener más información sobre cómo crear almacenes de claves:

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/security/jsse/JSSERefGuide.html#CreateKeystore

Solo las conexiones a los servicios web de DIVAnet utilizan SSL/TLS. En esta versión, la conexión a DIVArchive o DIVAnet mediante una conexión de socket de la API de DIVArchive no usa SSL/TLS.

Almacén de claves privadas

Los datos del certificado de clave privada de DIVAnet se almacenan en:

$DIVANET_HOME/Program/divanet/lib/diva129.jks

Debe aparecer exactamente un certificado en este almacén de claves. Este certificado se usa para servicios web alojados por servicios que se ejecutan desde este directorio de $DIVANET_HOME. Se recomienda sustituir el certificado enviado por un nuevo certificado y usar un certificado distinto para cada sitio de DIVAnet de la red.

Debe cambiar la contraseña de este almacén de claves. Almacene la información de la contraseña en un nuevo archivo con el nombre $DIVANET_HOME/Program/divanet/lib/diva129.properties y otorgue acceso de lectura a los servicios de DIVAnet (en Linux, este usuario es divanetsvc), pero no otorgue acceso a usuarios casuales del sistema (por ejemplo, el usuario diva en Linux). Use el siguiente formato para el archivo:

keystorePassword=newpassword

Almacén de claves públicas

Los datos de este almacén que, en ocasiones, se denomina almacén de confianza, se encuentran en:

$DIVANET_HOME/Java/lib/security/cacerts2

Los datos de este certificado se usan en llamadas salientes del servicio web (incluidas las llamadas de DIVAnetUI). Se pueden cargar varias claves públicas en este almacén de claves.

Si agregó un nuevo certificado autofirmado al almacén de claves privadas de DIVAnet, exporte el certificado mediante la utilidad de herramienta de claves. Todas las aplicaciones (servicios de DIVAnet, DIVAnetUI, etc.) que llaman a WebServices (Servicios web) en este sitio deben agregar el certificado exportado a su propio almacén de claves públicas.

A Lista de comprobación de despliegues seguros

1. Establezca contraseñas seguras para la cuenta de administrador y cualquier otra cuenta del sistema operativo que tenga roles de servicio o administrador de DIVAnet asignados. Esto incluye:

- diva, divanetsvc y los ID de usuario de Oracle, si se usan

- Cualquier cuenta administrativa de discos

2. No utilice una cuenta de sistema operativo de administrador local, en cambio, asigne roles según sea necesario a otras cuentas de usuario.

3. Utilice certificados específicos del sitio para cada instalación de DIVAnet y defina una contraseña segura para el almacén de claves privadas y la base de datos de Oracle. Establezca una contraseña segura para iniciar sesión en el sistema operativo de la base de datos de Oracle.

4. Instale software de firewall en todos los sistemas DIVAnet y aplique las reglas por defecto de los puertos DIVAnet. Restrinja el acceso al socket de la API de DIVAnet (tcp 7101) para las direcciones IP que requieren acceso por medio de las reglas de firewall. Realice este paso mediante las reglas de acceso de DIVAnet.

5. Instale actualizaciones del sistema operativo y de DIVAnet periódicamente, puesto que estas incluyen parches de seguridad.

6. Instale un antivirus y excluya el almacenamiento y los procesos de DIVAdirector por motivos de rendimiento.

7. Las mejores prácticas indican que debe separar las unidades de disco de canal de fibra y de cinta de canal de fibra, ya sea físicamente o mediante zonas de canal de fibra de manera que los discos y los dispositivos de cinta no compartan el mismo puerto de HBA. Esta práctica de seguridad ayuda a evitar los accidentes de pérdida de datos debido a la sobrescritura accidental de datos importantes.

8. Configure un juego apropiado de copias de seguridad para la base de datos y la configuración de DIVAnet. Las copias de seguridad forman parte de la seguridad y proporcionan una manera de restaurar los datos perdidos, ya sea accidentalmente o por cualquier infracción de seguridad. Su copia de seguridad debe incluir alguna política cuando se la transporta a una ubicación externa. Las copias de seguridad tienen que estar protegidas de la misma manera que los discos de DIVAnet.

Disposiciones legales de Oracle

Disposición de Copyright

Copyright © 1994-2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Garantía de restricciones de licencia/Exención de responsabilidad de daños consecuenciales

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

Exención de responsabilidad de la garantía

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Disposición de derechos restringidos

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are “commercial computer software” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Disposición de aplicaciones peligrosas

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Disposición de marca registrada

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Exención de responsabilidad sobre el contenido, los productos y los servicios de terceros

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Disposición sobre la documentación en borrador de versión previa a Disponibilidad General

Si este documento se encuentra en estado público o privado previo a Disponibilidad General:

Esta documentación se encuentra en estado previo a Disponibilidad General y tiene una finalidad exclusivamente demostrativa y preliminar. Puede que no sea específica del hardware en el que se esté utilizando el software. Ni Oracle Corporation ni sus filiales son responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre esta documentación y renuncian explícitamente a ello; además no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del uso de esta documentación.

Disposición sobre la documentación en borrador privado de versión previa a Disponibilidad General

Si este documento se encuentra en estado privado previo a Disponibilidad General:

La información incluida en este documento se proporciona a efectos únicamente informativos y debería tenerla en cuenta tan sólo en calidad de miembro del comité asesor del cliente o conforme al acuerdo firmado sobre prueba de versiones previas a Disponibilidad General. No supone compromiso alguno de entrega de ningún material, código o funcionalidad, ni debe utilizarse como base para la adopción de decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y plazo de puesta a disposición de cualesquiera funciones o funcionalidades descritas en este documento quedará a la sola discreción de Oracle.

Este documento, en cualquier formato, software o impreso, contiene información protegida que es propiedad exclusiva de Oracle. Su acceso y uso de este material confidencial está sujeto a los términos y condiciones de su Acuerdo Marco Oracle, Acuerdo de Licencia y Servicios Oracle, Acuerdo Oracle PartnerNetwork, Acuerdo de Distribución Oracle u otro acuerdo de licencia formalizado entre Ud. y Oracle y que usted se obliga a cumplir. Este documento y la información que contiene no podrán ser revelados, copiados, reproducidos ni distribuidos a ninguna persona ajena a Oracle sin el consentimiento previo por escrito de Oracle. Este documento no forma parte de su acuerdo de licencia ni se puede incorporar a ningún acuerdo contractual con Oracle ni sus subsidiarias o filiales.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si tiene problemas de audición.