Oracle® DIVArchive

Guía de entornos admitidos

Versión 7.5

E86514-01

Noviembre de 2016

Guía de entornos admitidos por Oracle DIVArchive, Versión 7.5

E86514-01

Copyright © 2016, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Autor Principal:  Lou Bonaventura

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Contenido

Título e Información de Copyright

Prólogo

- Destinatarios

- Accesibilidad a la documentación

- Documentos relacionados

- Convenciones

1 Introducción

- Visión general de Oracle DIVArchive

- Opciones y licencias de Oracle DIVArchive

2 Compatibilidad con productos de DIVA

- Servicio de copia de seguridad de DIVArchive y base de datos de Oracle

- Oracle DIVAnet

- API de servicios web (WS) de Oracle DIVArchive

3 Requisitos de hardware y software

- Arquitectura de DIVArchive

- Interconectividad de los componentes del sistema

- Conexión de almacenamiento

- Conexiones de servidor de video

- Intel, Microsoft Windows y Oracle Linux

- Compatibilidad del sistema operativo con DIVArchive

- DIVArchive Manager

- Cluster de DIVArchive Manager

- DIVArchive Actor

- DIVArchive Actor y Manager (una sola computadora)

- Oracle DIVAnet 2.1

- Oracle DIVAdirector

- Requisitos generales de almacenamiento

- DIVArchive Manager

- Oracle DIVArchive Actor

- Disco de caché

- Almacenamiento o almacenamiento y Nearline

4 Bibliotecas y unidades

- Bibliotecas y software de control compatibles

- Unidades compatibles

- Unidades ópticas Sony ODA

- Compatibilidad de unidades nuevas con DIVArchive 7.5

5 Formatos de Oracle DIVArchive Partial File Restore

- General Exchange Format (GXF)

- Material Exchange Format (MXF)

- Audio y video intercalado (AVI, Audio Video Interleaved)

- Audio y video intercalado (AVI) con archivos WAV separados

- QuickTime

- Clips independientes de QuickTime

- Leitch Exchange Format (LXF)

- DIF con archivos WAV por separado

- Broadcast WAV (BWAV)

6 Orígenes y destinos

- Servidores de origen y destino

7 Oracle DIVArchive Avid Connectivity

- Compatibilidad de Avid Interplay

Prólogo

En este documento, se describen los entornos técnicos admitidos por el conjunto Oracle DIVArchive 7.5. Se incluyen la compatibilidad del paquete, el hardware compatible, las unidades y bibliotecas compatibles, los formatos compatibles de Oracle DIVArchive Partial File Restore, los orígenes y destinos compatibles, y las versiones y los transcodificadores de Avid Interplay compatibles.

Destinatarios

Este documento está destinado para los administradores del sistema, y el personal del equipo de instalación e impartición de Oracle.

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

Documentos relacionados

Para obtener más información, consulte los otros documentos en las bibliotecas de documentación básica de DIVArchive 7.5 y de documentación de características adicionales de DIVArchive 7.5.

Convenciones

En este documento, se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convención

Significado

Negrita

El formato de negrita indica elementos de la interfaz gráfica de usuario asociados a una acción, o bien términos definidos en el texto o en el glosario.

Cursiva

El formato de cursiva indica títulos de libros, énfasis o variables de pendientes de asignación para los que se proporcionan valores concretos.

monoespaciado

El formato de monoespacio indica comandos en un párrafo, direcciones URL, código en los ejemplos, texto que aparece en la pantalla o texto que se introduce.

1 Introducción

En este capítulo, se proporciona una breve visión general del conjunto Oracle DIVArchive, de las opciones disponibles y de la información de las licencias.

Visión general de Oracle DIVArchive

La arquitectura de Oracle DIVArchive permite la integración de varios tipos diferentes de servidores y tecnologías, como servidores de transmisión de video, redes de áreas de almacenamiento y biblioteca de cintas empresariales. DIVArchive 7.5 puede admitir la interoperabilidad entre sistemas, lo cual ayuda a garantizar una accesibilidad de largo plazo al contenido importante y se mantiene actualizado respecto de la evolución de las tecnologías de almacenamiento.

La instalación de DIVArchive varía según el sitio. En esta guía, no se explica la configuración exacta de su plataforma de DIVArchive específica. Para obtener detalles acerca de la instalación y configuración de su sistema DIVArchive, consulte la Configuración del sistema DIVArchive y consulte al equipo de instalación e impartición de Oracle.

Oracle DIVArchive 7.5 admite instalaciones de sistemas en Oracle Linux 7 x86_64 y entornos posteriores (64 bits). Oracle Linux permite la selección de idiomas específicos durante la instalación del sistema, pero la instalación principal de Linux debe estar en inglés. Para usar otro idioma que no sea inglés (después de la instalación), debe crear un usuario con la configuración del idioma. Todas las instalaciones de Windows deben estar solo en inglés.

La Configuración del sistema es un documento preparado por Oracle (o un integrador de sistemas afiliado) después de la instalación de DIVArchive en su sitio. Es un registro completo de la configuración de los subsistemas de DIVArchive y de las interfaces de terceros, detalles del sitio y contactos, nombres de usuarios y contraseñas, y códigos de acceso remoto.

Opciones y licencias de Oracle DIVArchive

En la siguiente tabla, se muestran las opciones y las métricas de licencia de DIVArchive.

Número de referencia

Descripción

Métrica de licencia

L101163

Oracle DIVArchive Nearline Capacity

Por TB

L101164

Oracle DIVArchive Archive Capacity

Por ranura

L101165

Oracle DIVArchive Actor

Por servidor

L101166

Oracle DIVArchive Manager

Por servidor

L101167

Oracle DIVArchive Partial File Restore

Por envoltorio

L101168

Oracle DIVArchive Avid Connectivity

Por servidor

L101169

Oracle DIVArchive Application Filtering

Por servidor

L101170

Oracle DIVArchive Storage Plan Manager (se incluyen dos planes de almacenamiento con la licencia de DIVArchive Manager)

Por servidor

L101171

Oracle DIVAnet

Por servidor

L101172

Oracle DIVAdirector

Por usuario

L101918

Exportación e importación de Oracle DIVArchive

Por servidor

L101919

Sistema robótico de almacenamiento adicional de Oracle DIVArchive

Por biblioteca de cintas

L101920

Migración automática de datos de Oracle DIVArchive

Por servidor

2 Compatibilidad con productos de DIVA

En este capítulo, se describe la compatibilidad entre DIVArchive 7.5 y otras líneas de productos de DIVA.

Servicio de copia de seguridad de DIVArchive y base de datos de Oracle

Los componentes de base de datos de Oracle y el servicio de copia de seguridad de DIVArchive se instalan como parte integral de la instalación estándar del sistema DIVArchive. Por lo general, los componentes se instalan en el mismo servidor en el que se instala Oracle DIVArchive Manager.

Se realiza una copia de seguridad de la base de datos de Oracle utilizando los componentes RMAN y RSYNC que se distribuyen como parte del paquete de la base de datos de Oracle.

Se programan copias de seguridad utilizando el servicio de copia de seguridad de DIVArchive en su archivo de configuración. El servicio de copia de seguridad de DIVArchive gestiona y supervisa todo el proceso de creación de copias de seguridad.

- Windows solo es compatible con la base de datos de Oracle de DIVAOracle 12 paquete c OracleDivaDB_3-0-0_12_1_0_2_0_SE2_Windows_64-bit.zip. Ningún paquete de base de datos anterior funcionará con DIVArchive 7.5 ni versiones posteriores.
OracleDivaDB_3-0-0_12_1_0_2_0_SE2_Windows_64-bit.zip ya no incluye el cliente de base de datos de Oracle de 32 bits.

- DIVArchive 7.5 en un entorno de Linux solo es compatible con el paquete de base de datos de DIVAOracle OracleDivaDB_3-0-0_12_1_0_2_0_SE2_OEL7_x86_64.sh.

Oracle DIVAnet

DIVAnet 2.1 es una versión nueva compatible con instalaciones de DIVArchive 7.5 basadas en Linux. DIVAnet 2.1 también funciona en sistemas basados en Windows, pero no es compatible con versiones anteriores a DIVArchive 7.3.1. Debe usar DIVAnet 2.0 o la versión anterior de DIVAnet (versión 1.0) al ejecutar las versiones de DIVArchive anteriores a DIVArchive 7.3.1.

La versión anterior de Oracle DIVAnet (versión 1.0) aún está disponible para la conexión de sistemas DIVArchive con diferentes niveles de versiones de software y versiones anteriores a DIVArchive 7.3.1.

Si está usando una versión de DIVArchive anterior a la 7.3.1, consulte la Guía de instalación, configuración y operaciones de DIVAnet en la biblioteca de documentación de Oracle DIVAnet 2.0, o la documentación de la versión anterior de DIVAnet en la biblioteca heredada de Oracle DIVArchive (para las versiones 6.5 y 7.2).

API de servicios web (WS) de Oracle DIVArchive

Un cliente de servicios web de DIVArchive es compatible con la misma versión de la API de servicios web de DIVArchive, y la API de servicios web de DIVArchive es compatible con todas las versiones actuales y futuras de DIVArchive. Un cliente de servidor web de DIVArchive con el nivel de versión 1.0.x será compatible con la API de servidor web de DIVArchive versión 1.0.x, que será compatible con cualquier versión 6.5 y posterior de DIVArchive. Un cliente de servidor web de DIVArchive con el nivel de versión 2.0.x será compatible con la API de servidor web de DIVArchive versión 2.0.x, que será compatible con cualquier versión 7.0 y posterior de DIVArchive.

Las características nuevas que se agregaron a DIVArchive después del nivel de versión instalado de la API de servidor web no estarán disponibles. El sistema cliente se debe actualizar a la versión más reciente para poder usar todas las características. Es posible que haya varias versiones de servidor web de DIVArchive instaladas al mismo tiempo y cada sistema cliente debe conectarse al servidor con el que es compatible.

Versión de paquete de entrega

Versión de API de servicio web de DIVArchive

Versión compatible de DIVArchive

Compatibilidad con versiones anteriores y posteriores

2.0.x

1.0.x

6.5.x

No es compatible con versiones anteriores.
Es compatible con versiones posteriores para DIVArchive 6.5 y posterior.

2.1.x

2.0.x

7.0.x

No es compatible con versiones anteriores.
DIVArchive 7.0.x se convirtió en anticuado. No es compatible con versiones posteriores.

2.2

2.1

7.1 y versiones posteriores

No es compatible con versiones anteriores.
Es compatible con versiones posteriores para DIVArchive 7.1 y posterior.

3 Requisitos de hardware y software

En este capítulo, se describen los requisitos mínimos de hardware y software para instalar y operar el software DIVArchive 7.5. Consulte Requisitos generales de almacenamiento para obtener información detallada sobre la configuración de discos.

Arquitectura de DIVArchive

Un sistema DIVArchive usa una combinación de módulos de software que se pueden ejecutar en una sola computadora o se pueden distribuir por diferentes sistemas.

Los principales componentes de DIVArchive son los siguientes:

Oracle DIVArchive Manager

El componente principal del archivo que también aloja la base de datos del sistema de archivado.

Cluster de DIVArchive Manager

Basado en la configuración de Microsoft Cluster. El cluster de DIVArchive Manager solo es válido en un entorno basado en Windows, no en Linux.

Oracle DIVArchive Actor

Responsable de todas las transferencias de datos (Archivar, Restaurar, Copiar, Reempaquetar, etc.).

DIVArchive Actor y Manager (una sola computadora)

Sistemas en los que se ejecutan las funciones Actor y Manager en una sola computadora. Se debe evitar esta configuración por motivos de rendimiento. Esto solo se usa para configuraciones de nivel de entrada.

Versión anterior de Oracle DIVAnet y DIVAnet 2.0

Utilizado en configuraciones de DIVAnet para acceso unificado. La versión anterior de DIVAnet forma parte del proceso de instalación de DIVArchive y se denomina puerta de enlace de acceso. La instalación de DIVAnet 2.0 es un proceso por separado y, por lo tanto, no constituye un sustituto inmediato de la versión anterior de la puerta de enlace de acceso.

Oracle DIVAnet 2.1

Utilizado en configuraciones de DIVAnet para acceso unificado. DIVAnet 2.1 no constituye un sustituto inmediato de la versión anterior de la puerta de enlace de acceso. DIVAnet 2.1 se creó específicamente para la compatibilidad con las instalaciones de DIVArchive 7.5 para Linux y Windows, y no es compatible con versiones anteriores de DIVArchive previas a la versión 7.3.1.

Oracle DIVAdirector

Una aplicación basada en la web para buscar y examinar el archivo.

Interfaz gráfica de usuario de control y configuración de DIVArchive

Se utiliza para configurar, supervisar y gestionar el sistema DIVArchive.

La siguiente figura representa una configuración de DIVArchive con los principales componentes del software DIVArchive instalados en servidores diferentes. DIVAnet (utilizado para acceder a múltiples sistemas DIVArchive) no está representado y está instalado generalmente en un servidor dedicado.

Interconectividad de los componentes del sistema

En la ruta de datos, hay una solución de DIVArchive conectada del lado del almacenamiento a la biblioteca de cintas o a los discos compartidos. Del lado del origen o del destino, está conectada a los servidores de video, NLE o a los servidores de archivos.

Conexión de almacenamiento

Se pueden usar redes de área de almacenamiento (SAN), almacenamientos conectados a la red (NAS) o tecnologías de conexión directa. Los servidores necesitan diferentes tipos de interfaces para admitir diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento, como se detalla a continuación:

- Adaptador basado en host (HBA) de canal de fibra para SAN

- Bus SCSI o HBA para conexión directa

- 10 Gigabit Ethernet (GbE) para NAS

Conexiones de servidor de video

Las conexiones a los servidores de video normalmente usan tecnologías GbE estándar o LAN de 10GbE. Los servidores de video con perfil antiguo de Grass Valley vienen con dos tipos de interfaces:

- El módulo de interfaz universal (UIM) usa GbE

- El perfil antiguo con conexión directa a fibra llegó a su fin de vida para Grass Valley y ya no es compatible con Oracle.

Intel, Microsoft Windows y Oracle Linux

Oracle puede proporcionar servidores de arquitectura x86 que cumplen las recomendaciones proporcionadas en las siguientes secciones o que las exceden (excepto por la licencia de Windows que se debe adquirir). Los socios también pueden comprar servidores de otros proveedores si cumplen con los requisitos mínimos. Oracle no califica ni recomienda modelos específicos de otros proveedores.

Precaución:
El sistema operativo en todas las computadoras debe instalarse en inglés. Oracle no puede admitir computadoras con DIVArchive con el sistema operativo instalado en otros idiomas.

Compatibilidad del sistema operativo con DIVArchive

Cuando actualice la instalación de DIVArchive a la versión 7.5, use la siguiente tabla para confirmar que tiene el sistema operativo adecuado instalado en todas las computadoras del sistema.

Componente

Versión de DIVArchive

Compatibilidad con sistemas operativos (solo para actualizaciones)

Manager

7.5

Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Oracle Linux 7 x86_64 y posterior (64 bits)

Manager

7.4

Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Oracle Linux 7 x86_64 y posterior (64 bits)

Manager

7.3

Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Actor

7.5

Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Oracle Linux 7 x86_64 y posterior (64 bits)Pie 1

Actor

7.4

Windows Server 2012 R2 (64 bits)
Oracle Linux 7 x86_64 y posterior (64 bits)Referencia a Pie de Página 1

Actor

7.3

Windows Server 2008 R2 (solo 64 bits)
Windows Server 2012 R2 (solo 64 bits)

DIVAnet

2.1

Windows 2012 R2 (64 bits)
Oracle Linux 7 x86_64 y posterior (64 bits)

DIVAnet

2.0

Windows 2012 R2 (64 bits)

DIVAnet

Antiguo

Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows Server 2012 R2 (64 bits)

Nota a Pie de Página 1 Se admiten rutas UNC para orígenes o destinos SMB y discos gestionados si la ruta de acceso de UNC está montada directamente en el actor de Windows. Los actores basados en Linux solo admiten operaciones de transcodificación de Vantage.

DIVArchive Manager

La plataforma de servidor a continuación es el requisito mínimo recomendado para la instalación del software DIVArchive Manager:

- Chasis de montaje en rack

- Una CPU Xeon E5-2420 (seis núcleos, 1,9 GHz)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB a 10 000 rpm (configurados en RAID 1)

Nota:
Si usa DIVArchive para el archivado de objetos complejos como DPX, es recomendable pedir una recomendación específica basada en el tráfico estimado (en términos de tamaño y número de objetos para archivar por día). En general, si es necesario archivar objetos complejos, Oracle recomienda usar un mínimo de dos HDD de 900 GB con 10 000 rpm. Esta recomendación también se aplica para el Gestor de copias de seguridad o un actor si se usa un servidor de actor para el Gestor de copias de seguridad.

- Fuente de alimentación y ventiladores redundantes

- Dos interfaces de GbE incorporadas (interfaces RJ45 de cobre)

- Un Adaptador de bus host (HBA) de canal de fibra para control de bibliotecas de cintas

Nota:
No se requiere un HBA de canal de fibra con las bibliotecas SONY Petasite (controladas con el software PCS y una API de red) ni con las bibliotecas Oracle StorageTek si se usa el software ACSLS en la configuración.

- Windows Server 2012 R2

- Oracle Linux 7 x86_64 y posterior

Importante: Si se usan bibliotecas virtuales ACSLS, se necesitará un HBA (consulte a Oracle para obtener más información).

Cluster de DIVArchive Manager

La siguiente plataforma de servidor (dos servidores idénticos) es el requisito mínimo recomendado para la instalación del software DIVArchive Manager en un entorno de cluster: El cluster de DIVArchive Manager solo es válido en un entorno basado en Windows, no en Linux.

- Chasis de montaje en rack

- Una CPU Xeon E5-2420 (seis núcleos, 1,9 GHz)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB a 10 000 rpm (configurados en RAID 1)

Nota:
Si usa DIVArchive para el archivado de objetos complejos como DPX, es recomendable pedir una recomendación específica basada en el tráfico estimado (en términos de tamaño y número de objetos para archivar por día). En general, si es necesario archivar objetos complejos, Oracle recomienda usar un mínimo de dos HDD de 900 GB con 10 000 rpm. Esta recomendación también se aplica para el Gestor de copias de seguridad o un actor si se usa un servidor de actor para el Gestor de copias de seguridad.

- Fuente de alimentación y ventiladores redundantes

- Dos interfaces de GbE incorporadas (interfaces RJ45 de cobre)

- Un HBA SAS o FC (para la conexión del alojamiento de discos compartidos)

Nota:
Un alojamiento de discos compartidos con controlador RAID dual (interfaz SAS o FC) y siete discos SAS de 300 GB conectados a ambos servidores para alojar la base de datos de Oracle.

- Un HBA de canal de fibra para el control de bibliotecas de cintas

Nota:
No se requiere un HBA de canal de fibra con las bibliotecas SONY Petasite (controladas con el software PCS y una API de red) ni con las bibliotecas Oracle StorageTek si se usa el software ACSLS en la configuración.

- Windows Server 2012 R2

DIVArchive Actor

A continuación, se detalla la configuración de servidores mínima recomendada para la instalación del software DIVArchive Actor:

- Chasis de montaje en rack

- Una CPU Xeon E5-2420 (seis núcleos, 1,9 GHz)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB a 10 000 rpm (configurados en RAID 1)

- Espacio en discos RAID 5 para caché, al menos, cuatro discos de 1 TB

- Espacio en discos RAID 5 opcional para almacenamiento de Nearline (arquitectura DIVAgrid)

Nota:
La arquitectura DIVAgrid consiste en agregar discos con conexión directa desde múltiples usuarios de DIVArchive Actor en una sola matriz de DIVArchive. DIVArchive Manager distribuye el contenido que necesita para almacenar esta matriz a lo largo de los diferentes actores que componen la matriz. Esto proporciona una solución rentable y de alto rendimiento para el almacenamiento en disco de Nearline, y es ideal en flujos de trabajo que requieren almacenamiento en disco temporal para activar la creación de múltiples instancias de objetos y transcodificaciones.

- Fuente de alimentación y ventiladores redundantes

- Dos interfaces de GbE incorporadas (interfaces RJ45 de cobre)

- Una interfaz de 10GbE (opcional)

- Un HBA de canal de fibra para la conexión con un disco compartido externo (opcional)

- Un HBA de canal de fibra para la conexión con unidades de cinta

- Windows Server 2012 R2

- Oracle Linux 7 x86_64 y posterior

Nota:
Los actores basados en Linux no admiten rutas de acceso de UNC para orígenes y destinos CIFS. Los actores basados en Linux solo admiten operaciones de transcodificación de Vantage.

DIVArchive Actor y Manager (una sola computadora)

A continuación, se detalla la configuración de servidores mínima recomendada para la instalación del software DIVArchive Actor y DIVArchive Manager en una sola computadora. Esta configuración se debe limitar a sistemas de nivel de entrada por motivos de rendimiento:

- Chasis de montaje en rack

- Una CPU Xeon E5-2420 (seis núcleos, 1,9 GHz)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB a 10 000 rpm (configurados en RAID 1)

Nota:
Si usa DIVArchive para el archivado de objetos complejos como DPX, es recomendable pedir una recomendación específica basada en el tráfico estimado (en términos de tamaño y número de objetos para archivar por día). En general, si es necesario archivar objetos complejos, Oracle recomienda usar un mínimo de dos HDD de 900 GB con 10 000 rpm. Esta recomendación también se aplica para el Gestor de copias de seguridad o un actor si se usa un servidor de actor para el Gestor de copias de seguridad.

- Espacio en discos RAID 5 para caché, al menos, cuatro discos de 1 TB

- Espacio en discos RAID 5 opcional para almacenamiento de Nearline (arquitectura DIVAgrid)

Nota:
La arquitectura DIVAgrid consiste en agregar discos con conexión directa desde múltiples usuarios de DIVArchive Actor en una sola matriz de DIVArchive. DIVArchive Manager distribuye el contenido que necesita para almacenar esta matriz a lo largo de los diferentes actores que componen la matriz. Esto proporciona una solución rentable y de alto rendimiento para el almacenamiento en disco de Nearline, y es ideal en flujos de trabajo que requieren almacenamiento en disco temporal para activar la creación de múltiples instancias de objetos y transcodificaciones.

- Fuente de alimentación y ventiladores redundantes

- Dos interfaces de GbE

- Una interfaz de 10GbE (opcional)

- Un HBA de canal de fibra para la conexión con un disco compartido externo (opcional)

- Un HBA de canal de fibra para la conexión con unidades de cinta

Nota:
Es posible que se requiera un puerto adicional para el control de bibliotecas de cinta.

- Windows Server 2012 R2

- Oracle Linux 7 x86_64 y posterior

Nota:
Los actores basados en Linux no admiten rutas de acceso de UNC para orígenes y destinos CIFS. Los actores basados en Linux solo admiten operaciones de transcodificación de Vantage.

Oracle DIVAnet 2.1

La configuración de DIVAnet proporciona una vista consolidada de una sistema DIVArchive distribuido. A continuación, se detalla la configuración de servidores mínima recomendada para la instalación de DIVAnet 2.1:

- Chasis de montaje en rack

- Una CPU Xeon E5-2420 (seis núcleos, 1,9 GHz)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB a 10 000 rpm (configurados en RAID 1)

- Una interfaz de 10GbE (opcional)

- Oracle Linux 7 x86_64 y posterior

- Windows Server 2012 R2

Oracle DIVAdirector

DIVAdirector es la aplicación de gestión de contenido de archivo de Oracle que proporciona una ventana basada en la web fácil de usar para ingresar a los activos almacenados en el sistema DIVArchive. DIVAdirector puede reproducir versiones de proxy de los clips archivados y puede almacenar los archivos de proxy en discos locales, SAN o almacenamientos de disco NAS. A continuación, se detalla la configuración de servidores mínima recomendada para la instalación de DIVAdirector:

- Chasis de montaje en rack

- Dos CPU Xeon E5-2440 (seis núcleos, 2,4 GHz, 15 MB de memoria caché)

- 16 GB de RAM

- Dos discos de sistema HDD de 300 GB (configurados en RAID 1)

- Fuente de alimentación y ventiladores redundantes

- Espacio en discos RAID 5 para almacenamiento de proxy, cinco discos de 3 TB (si se almacena localmente)

- Dos interfaces de GbE incorporadas

- Una interfaz de 10GbE (opcional)

- HBA de canal de fibra para la conexión con un disco compartido externo para almacenamiento de proxy (opcional)

- Windows Server 2012 R2

Requisitos generales de almacenamiento

En la siguiente tabla, se describen las características de almacenamiento principal de los diferentes componentes:

Servidor

CPU

Discos del sistema

Caché y disco

Discos de datos

Cluster de ManagerPie 1

1

RAID1

No

No

Manager

1

RAID1

No

No

Actor

1

RAID1

RAID5

Nearline (opcional)

Actor y Manager

1

RAID1

RAID5

Nearline (opcional)

Actor y transcodificador

2

RAID1

RAID5

Área de transcodificación más disco Nearline opcional.

DIVAnet

1

RAID1

No

No

DIVAdirector

2

RAID1

No

RAID5 si no se conecta ningún almacenamiento externo de proxy.

Nota a Pie de Página 1 El cluster de DIVArchive Manager solo es válido en un entorno basado en Windows, no en Linux.

DIVArchive Manager

Los requisitos de las especificaciones del servidor DIVArchive Manager en cuanto a CPU, memoria, disco y red dependen del tamaño del sistema y del número de solicitudes que planifica procesar con Manager. Las especificaciones del servidor a continuación son los requisitos mínimos recomendados para la instalación del software DIVArchive Manager:

Procesador

Un solo procesador de cuatro núcleos. Se debe utilizar una computadora de 64 bits para ejecutar Windows Server 2012 R2 y Oracle Linux 7 actualización 2.

RAM

Mínimo de 16 GB.

Ethernet

Dos conexiones Gigabit Ethernet.

Fibra

Es opcional. Sin embargo, si la biblioteca de cintas está controlada por SCSI, se recomienda canal de fibra doble.

Disco

A continuación, se detallan los tamaños de partición mínimos de la computadora Manager. Los tamaños mínimos también son válidos para la configuración de copia de seguridad de Manager o de un Actor que se usa como gestor de copias de seguridad.

Precaución:
Todas las particiones deben estar protegidas por RAID.

Partición de Windows

Partición de Linux

Tamaño mínimo

Tamaño de bloque recomendado

Comentarios

C:\DIVA

/home/diva

10 GB

Valores por defecto del sistema operativo

Software DIVArchive

C:\app

/u01

10 GB

Valores por defecto del sistema operativo

Binarios de base de datos de Oracle de DIVArchive

E:\

/u02

20 GB

8 KB

Archivos de datos de base de datos de Oracle de DIVArchive

F:\

/u03

5 GB (exactamente)

4 KB

Archive log de base de datos de Oracle de DIVArchive

H:\

/u04

130 GB

64 KB

Carpeta de copia de seguridad de base de datos de Oracle de DIVArchive

G:\

/u05

100 GB

Valores por defecto del sistema operativo

Base de datos de metadatos de objetos complejos de DIVArchive (opcional). Consulte Objetos complejos.

Oracle DIVArchive Actor

Los requisitos de las especificaciones del servidor DIVArchive Actor en cuanto a CPU, memoria, disco y red dependen del tamaño del sistema y del rendimiento total requerido. Puede agregar servidores Actor adicionales para obtener más rendimiento. Las especificaciones del servidor a continuación son las mínimas recomendadas para la instalación del software DIVArchive Actor:

Procesador

Un solo procesador de cuatro núcleos. Se debe utilizar una computadora de 64 bits para ejecutar Windows Server 2012 R2 y Oracle Linux 7 actualización 2.

RAM

Mínimo de 16 GB.

Ethernet

Dos conexiones Gigabit Ethernet. Se recomiendan diez GbE.

Fibra

Se recomienda canal de fibra doble para el control de unidades de cinta.

Disco

A continuación, se detallan los tamaños de partición mínimos de la computadora de Actor:

Precaución:
Todas las particiones deben estar protegidas por RAID.

Partición de Windows

Partición de Linux

Tamaño mínimo

Tamaño de bloque recomendado

Comentarios

C:\DIVA

/home/diva

10 GB

Valores por defecto del sistema operativo

Software DIVArchive

H:\

/u04

130 GB

64 KB

Copia de seguridad de base de datos de Oracle de DIVArchive (opcional)

Disco de caché

Este disco solo se usa para operaciones de almacenamiento en caché, copia de cinta a cinta, análisis de cinta y reempaquetado de cintas. No es necesario que la caché esté en un disco RAID protegido, pero se recomienda.

El tamaño de este disco debe ser de al menos el tamaño de su objeto más grande. El disco de caché puede ser un disco local, SAN, NFS o SMB conectado. Oracle recomienda configurar el tamaño de los bloques del disco de caché en, al menos, 64 KB.

Almacenamiento o almacenamiento y Nearline

El disco se utilizará para almacenar objetos de DIVArchive y también operaciones de Nearline. El tamaño del almacenamiento depende de la cantidad de espacio deseado para almacenar objetos. El disco debe ser un RAID protegido.

También puede usar un disco de almacenamiento para caché. El disco de almacenamiento puede ser un disco local, SAN, NFS o SMB conectado. Oracle recomienda configurar el tamaño de los bloques del disco de almacenamiento en, al menos, 64 KB.

4 Bibliotecas y unidades

En este capítulo, se describen las bibliotecas y unidades compatibles con DIVArchive 7.5.

Bibliotecas y software de control compatibles

En la siguiente tabla, se identifican las bibliotecas y el software de control asociado compatibles con DIVArchive 7.5. LibAttach solo es válido en un entorno basado en Windows, no en Linux.

Fabricante

Biblioteca

Software de control

Módulo de gestor de robot

Dell

TL4000/TL2000Pie 1
ML6010Pie 2

SCS/FC directo
SCS/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

HP

StoreEver
ESL G3-700

ESL G3-1500

ESL G3-3000

ESL G3-5000

MSL-2024

MSL-2048

SCS/FC directo
SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

IBM

TS3100
TS3200

TS3310

TS3500

TS4500

SCS/FC directo
SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

SCS/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Oracle StorageTek

SL8500Pie 3
SL500Pie 4

SL150

9310

5500

L180

L7000

SL24

L80

L40

L20

L1400M

LibAttach 1.4.2Pie 5
SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

ACSLS 7.1

ACSLS 7.2

ACSLS 7.3 o SCSI/FC directo

ACSLS 8.0 o ACSLS 8.2

LibAttach 1.4.2Referencia a Pie de Página 5

SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

Robot_ACSLS
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS o Robot_SCSI

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Robot_ACSLS

Oracle StorageTek

SL3000

LibAttach 1.4.2Referencia a Pie de Página 5
SCSI/FC directo

Robot_ACSLS
Robot_SCSI

Qualstar

TLS-5000RLS-85210

SCSI/FC directo
SCSI/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Quantum (ADIC)

Scalar i6000
Scalar i500

Scalar i40/i80

Scalar 100

Scalar 1000

Scalar 10000

Scalar 12000

Scalar i2000Pie 6

SCSI/FC directo
SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

Scalar DLC o SCSI/FC directo

Scalar DLC o SCSI/FC directo

Scalar DLC o SCSI/FC directo

Scalar DLC o SCSI/FC directo

Scalar DLC o SCSI/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_ADIC o Robot_SCSI

Robot_ADIC o Robot_SCSI

Robot_ADIC o Robot_SCSI

Robot_ADIC o Robot_SCSI

Robot_ADIC o Robot_SCSI

Sony Petasite

S60

PSC 5.00

Robot_Sony

Sony ODA

ODS-L10ODS-L30MODS-L60EODS-L100E

Gestor de robot
Gestor de robot

Gestor de robot

Gestor de robot

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Spectralogic

T-Finity
T950

T680, T380, T200

T120

T50e

SCSI/FC directo
SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

SCSI/FC directo

Robot_SCSI
Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Robot_SCSI

Nota a Pie de Página 1 Dell TL2000 es una biblioteca IBM TS3100.

Nota a Pie de Página 2 Dell ML6010 es una biblioteca AIDC i500.

Nota a Pie de Página 3 Funciona cuando falla el robot cuando se configura con múltiples LSM y un robot por LSM.

Nota a Pie de Página 4 La biblioteca SL500 pasará a su fin de vida (EOL) pronto.

Nota a Pie de Página 5 DIVArchive solo es compatible con LibAttach de 32 bits y no con 64 bits.

Nota a Pie de Página 6 No es compatible con la limpieza automática, pero es compatible con Scalar i2000 con partición.

Unidades compatibles

En esta sección, se describen las unidades compatibles con DIVArchive 7.5.

Fabricante

Modelo de unidad

HP

LTO-3
LTO-4

LTO-5

LTO-6

LTO-7

IBM

LTO-1
LTO-2

LTO-3

LTO-4

LTO-5

LTO-6

LTO-7Pie 1

3592

TS1120

TS1140

TS1150

Matsushita

LFD30xx

Oracle StorageTek

Titanium 10000-A
Titanium 10000-B

Titanium 10000-C

Titanium 10000-D

9840A

9840B

9840C

9840D

9940A

9940B

Sony (Óptico)

ODS-D55U
ODS-D77F

Las siguientes unidades son compatibles con DIVArchive 7.4 y posterior:

ODS-280F

ODS-280UPie 2

Nota a Pie de Página 1 Los controladores de la unidad LTO-7 de IBM actualmente solo existen para Windows Server 2012, no existen para Windows Server 2008.

Nota a Pie de Página 2 La unidad ODS-280U no está calificada para uso con DIVArchive 7.5.

Unidades ópticas Sony ODA

Las unidades ópticas Blu-ray Sony ODA son compatibles con DIVArchive 7.5 solo en Windows. Las unidades se pueden visualizar como una unidad o cartucho de cinta (con formato UDF) en el separador Disk Drives (Unidades de disco) en la interfaz gráfica de usuario de control. Las unidades se pueden configurar utilizando la Optical Disk Archive Utility (Utilidad de archivo de disco óptico) antes de configurar DIVArchive en el sistema. El Administrador de dispositivos de Windows mostrará las unidades como dispositivo desconocido porque no hay controladores disponibles para ellos. Es necesario modificar varios archivos de configuración para incluir estas unidades en el sistema DIVArchive. Consulte la Guía de configuración e instalación de Oracle DIVArchive para obtener información detallada.

Compatibilidad de unidades nuevas con DIVArchive 7.5

DIVArchive 7.5 es compatible con un nuevo tipo de unidades ODA de Sony. Los detalles de estas unidades son los siguientes:

- Sony lanzó una nueva generación de unidades de almacenamiento de disco óptico: ODS-280F y ODS-280U. DIVArchive solo se probó con el tipo de canal de fibra. Estas unidades son dos veces más rápidas que las unidades Gen1. La unidad ODS-280U no está calificada para su uso con DIVArchive 7.5.

- Hay un nuevo tipo de cartucho disponible para esta unidad: ODC3300R. Esta es una unidad WORM con una capacidad de 3,3 TB.

- Las unidades Gen2 pueden leer contenido escrito en medios Gen1 con unidades Gen1. DIVArchive no es compatible con medios y unidades de SOLO LECTURA. Oracle recomienda aislar los medios Gen1 de los medios Gen2 en la configuración (sin compatibilidad entre generaciones), y debe haber al menos una unidad Gen1 en la biblioteca con cartuchos Gen1.

5 Formatos de Oracle DIVArchive Partial File Restore

Este capítulo contiene varias matrices en las que se indican los formatos que se han probado exitosamente con la operación Oracle DIVArchive Partial File Restore. Se recomienda realizar pruebas con muestras proporcionadas por el cliente para confirmar la interoperabilidad. Oracle no asume ningún compromiso si las variaciones en los perfiles de codificación causan problemas relacionados con la función de restauración parcial de archivo. Todos los formatos admiten AUTO_DETECT.

Póngase en contacto con el soporte de Oracle para obtener más información acerca de cada implementación.

General Exchange Format (GXF)

La restauración parcial de archivo GXF es compatible con Windows en los siguientes formatos:

- Aurora Edit

- MPEG2 D10 MPEG2 I-frame

- MPEG2 D10 MPEG2 LGOP

- BitScream

- DV25

- TMCommunicator de DIVArchive

- DV25

- DV50

- MPEG2 D10

- Sistema de medios K2

- MPEG2 D10 MPEG2 I-frame

- MPEG2 D10 MPEG2 LGOP

- Sistema de medios K2 / K2 Summit

- AVC-I

- DVCPRO

- XDCAM HD

- Mseries

- MPEG2 D10 MPEG2 I-frame

- MPEG2 LGOP

- NewsEdit

- DV25

- DV50

- MPEG2 D10 MPEG2 I-frame

- PDR

- MJPEG

- Profile XP

- DV25

- DV50

- MPEG2 D10 MPEG2 I-frame

Material Exchange Format (MXF)

La especificación estándar de MXF (SMPTE377M) define varios patrones operativos. Solo es compatible con OP1a. La restauración parcial de archivo MXF es compatible con Windows en los siguientes formatos:

Fabricante

Producto

Versión

Esencia de video calificado

AmberFin, Ltd.

iCR

4.0.3, 4.5.1

MPEG2 LGOP HD

Avid

TRMG

2.97
1.00, 3.00

3.00

MPEG D10
DV25

XDCAM HD

Canopus Company, Ltd.

EDIUS

5.00

XDCAM HD

EVS - OpenCube

MXFTk Advanced

2.1.10.0
2.2.4.0

DV50, DV100
DNxHD

Harris Corporation

Nexio

1.0.0.0

DV50

Leitch

VR475

1.00

DVCPRO HD, DV50

Ligos Corporation

MediaRig

Ligos MXF 1.0

MPEG2 D10

Matrox Electronics

DSX

50.46.48.0

XDCVAM HD

MOG

MXFspeedrail

Kit de herramientas 4.2.1.326

MPEG2 D10

OCPie 1

OCTk

2.1

MPEG2 D10

Omneon Video Networks

Omneon Media Subsystems

4.6.0.0
4.7.0.0

MPEG2 D10
DV25

Oracle

Bitscream
TMCommunicator

TMCommunicator

3.1.0.90
3.1.0.74

4.1.1.245

DV25
MPEG2 D10, DV25, DV 50

DVCPRO HD, DNxHD

Quantel

GenerationQ

C3.0 rev 13.18
C2.1 rev 22.43

v2.1 22

T4.0 R&D, C3.6 11.003

MPEG D10
MPEG D10

MPEG D10

AVC-I

SAMMA Systems

MXF para Oracle SAMMA MJPEG2K

0.2.0.41

MJPEG2K

SeaChangePie 2 Pie 3

MediaClient

2.3.0.12

MPEG2 D10

Snell & Wilcox, Ltd.

iCR

3.0.0

MPEG2 LGOP HD

Sony

Opt
Opt

eVTR

HA

XDCAM Transfer

1.00
1.21, 1.22

1.00

1.00

Sony MXF SDK 2.1.0.0

MPEG2 D10
XDCAM HD

MPEG2 D10

MPEG2 D10

XDCAM HD

Telestream

FlipFactory

3.00

MPEG2 D10, XDCAM HD

Thomson Broadcast and Media Solutions, Inc.

Módulo de interfaz universal

2.0.6.3, 2.0.14.2

MPEG2 D10

Thomson Grass Valley, Inc.

Sistemas de medios K2

Versión de ingeniería
Kit de herramientas 9.8.7.0

MPEG2 D10
XDCAM HD

Nota a Pie de Página 1 Los archivos MXF creados por OCTk son los archivos creados por Oracle SAMMAsolo.

Nota a Pie de Página 2 Los archivos MXF generados por Seachange son compatibles como archivos MXF independientes (no archivos .pd ni .vix).

Nota a Pie de Página 3 A partir de DIVArchive 7.2.2, el protocolo Vstream ya no es compatible con los orígenes y destinos de Seachange. Esto se aplica a los tipos de orígenes SEACHANGE_BMC y SEACHANGE_BML cuando no se especifica ninguna opción -ftp (lo cual indica que se está usando el protocolo Vstream, no FTP).

Audio y video intercalado (AVI, Audio Video Interleaved)

El formato de envoltorio aplicable es un solo archivo AVI por objeto y puede contener pistas de audio. Esta restauración parcial de archivo es compatible solo con AUTO_DETECT.

Adobe Premiere

Es compatible con esencias de audio y video DVSD y PCM.

Harris Corporation Nexio 3600

Es compatible con esencias de audio y video DVSD y PCM.

Audio y video intercalado (AVI) con archivos WAV separados

El formato de archivo aplicable es un solo archivo AVI con archivos WAV por separado. El archivo AVI contiene una sola pista de video y los archivos WAV contienen un formato PCM de ejemplo. Esta restauración parcial de archivo es compatible con VIDEO_FORMAT_AVI y AUTO_DETECT.

Fabricante

Producto

Versión

Esencia de video y audio compatible

Insipiens

Escritor de AVI

1.0.0.0

MPEG2 LGOP

Matrox

Formato de filtro MQSink 4
Formato de filtro MQSink 6

Filtro MQSink para formato MPEG 4

Formato de archivo AVI DSX 6

2.0.0.271
2.0.0.271

2.0.0.270, 2.0.0.271

1.0.0.362, 1.0.0.401

DV25, DV50
Dv25, DV50, DVSD

MPEG2 LGOP, MPEG2 I-FramePie 1

MPEG2 LGOPPie 2 , M701 HD

Telestream

FlipFactory

Desconocida
6.0, 6.1

DVSD, MPEG2 LGOP
M701 HD

Nota a Pie de Página 1 MPEG2 I-Frame compatible solo en 2.0.0.271.

Nota a Pie de Página 2 MPEG2 LGOP compatible solo en 1.0.0.362.

QuickTime

QuickTime es un envoltorio de archivos que puede contener varias pistas de varias cintas (audio, video, etc.). Los clips independientes de QuickTime son compatibles con OMNEON y AUTO_DETECT.

La restauración parcial de archivo de QuickTime es compatible solo con actores de Windows.

Independientemente del tipo de contenido de audio o video, la compatibilidad de la restauración parcial de archivo con QuickTime con MPEG2 LGOP (XDCAM HD 422 con dieciséis pistas de audio) es la siguiente:

- El número de pistas por clip se limita a trece actualmente.

- Las pistas deben tener la misma duración y tiempo de inicio.

- Los estándares de QuickTime admiten funciones avanzadas de listas de edición no compatibles con la restauración parcial de archivo.

- Cada pista debe estar compuesta por solo una entrada de lista de edición válida que puede comenzar de cero o no.

Algunos tipos de contenido no son compatibles, incluidas algunas combinaciones de audio y video. En la siguiente tabla, se identifican los tipos compatibles:

Tipos de pistas compatibles

Cardinalidad

Video

Una pista de video por clip

Video

Dos pistas de video por clipPie 1

Audio

Cero o varias pistas por clip

Subtítulos ocultosPie 2

Una pista por clip

Código de tiempo con una sola entrada

Una pista por clip

Código de tiempo con entradas múltiples

Una pista por clip

Nota a Pie de Página 1 Cuando un clip de QuickTime contiene dos pistas de video, las pistas deben estar sincronizadas. deben tener la misma duración y deben comenzar en 00:00:00:00.

Nota a Pie de Página 2 Se admiten pistas de subtítulos ocultos vacías.

Clips independientes de QuickTime

El formato de la esencia de video no es un criterio en los clips independientes de QuickTime. En teoría, la restauración parcial de archivo para QuickTime debería poder admitir cualquier tipo de esencia de video. No se recomienda la restauración parcial de archivo para las siguientes variaciones en el formato de esencia de video:

- Cuando la calidad de video admite 420 o 422

- Cuando el número de pixeles no es un factor

- Cuando el clip tiene un ratio de bits independiente

En la siguiente tabla, se describe lo que ya se ha probado y no se garantiza que la restauración parcial de archivo lo admita. Los únicos formatos de audio compatibles son AIFF y WAV (LPCM).

Fabricante

Producto

Versión

Esencia de video admitida

Dalet

DVCPRO100

Omneon

Spectrum

5.x

DV25, DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO HD, MPEG2 D10, MPEG2 I-Frame, MPEG2 LGOP, MPEG2 LGOP HD

Oracle

SAMMAsolo

Desconocida

DV25

Telestream

FlipFactory

MPEG2 LGOP

Leitch Exchange Format (LXF)

El formato Leitch Exchange Format (LXF) está bien definido y la restauración parcial de archivo admite versiones específicas del formato de archivo independientemente del origen del clip (Nexio, FlipFactory, etc.). El formato de solicitud admitido es AUTO_DETECT o VIDEO_FORMAT_LEITCH.

Las esencias de audio y video admitidas por la versión 0 de LXF son:

- Definición estándar (SD) de MPEG2 I-frame

- MPEG2 LGOP SD

- DV

- DVCPRO

- DVCPRO50

Las esencias de audio y video admitidas por LXF versión 1 son:

- MPEG2 4:2:2 (1080i y solo SD)

- DV SD

- DVCPRO SD

- DVCPRO50 SD

- DVCPRO HD

DIF con archivos WAV por separado

El formato de archivo aplicable es un solo archivo DIF o DV con archivos WAV por separado. Los archivos WAV contienen el formato PCM de ejemplo. Esta restauración parcial de archivo es compatible con Avid Liquid y Omneon Spectrum con DV25 y PCM WAV utilizando AUTO_DETECT o VIDEO_FORMAT_OMNEON.

Broadcast WAV (BWAV)

Broadcast WAV (BWAV) es un archivo WAV normal que incluye información adicional: Bext e iXML (opcional). Bext es una extensión de transmisión que contiene metadatos, incluidos TimeReference (código de tiempo de referencia en milisegundos). DIVArchive usa Bext como referencia de código de tiempo para la restauración parcial de archivo.

BWAV también puede contener metadatos opcionales denominados iXML. Los metadatos iXML contienen un TimeReference adicional y una velocidad de fotogramas. Cuando iXML y Bext están presentes, DIVArchive usa iXML porque contiene una velocidad de fotogramas precisa (útil para convertir de milisegundos a un código de tiempo y viceversa). Sin iXML, la conversión de milisegundos a un código de tiempo es solo una aproximación.

6 Orígenes y destinos

DIVArchive transfiere contenido desde equipos externos y hacia estos, por ejemplo, servidores de transmisión de video, sistemas de edición de video y sistemas informáticos genéricos. A continuación, se detallan los protocolos e interfaces certificados admitidos por DIVArchive 7.5.

Nota:
A partir de DIVArchive 7.2.2, el protocolo Vstream ya no es compatible con los orígenes y destinos de Seachange. Esto se aplica a los tipos de orígenes SEACHANGE_BMC y SEACHANGE_BML cuando no se especifica ninguna opción -ftp (lo cual indica que se está usando el protocolo Vstream, no FTP).

Servidores de origen y destino

En la siguiente tabla, se identifican los servidores de origen y destino compatibles con DIVArchive 7.5.

Fabricante

Modelo de servidor

Protocolo

Compatibilidad con Unicode

Compatibilidad con OTU

Avid

Consulte la tabla FTP_STANDARD.

FTP

Consulte la Guía del usuario de Oracle DIVArchive Avid Connectivity.

No

DataExpedition

Expedat 1.15, Expedat 1.16

MTP

Sí

No

Disco (local)

Disco interno

Directo

Sí

No

Disco (red)

Sistema de archivos compartido, SAN, NAS

CIFS

Sí

No

EVS

Little Big Server, XT3

FTP

No

No

Grass Valley

NewsEdit, NewsFTP (Aurora Edit HD), puerta de enlace de UIM con MXFPie 1 , K2Pie 2

FTP

Solo es compatible con K2.

No

Leitch

VR SeriesPie 3 , Nexio 3600

FTP

Solo es compatible con Nexio 3600.

Solo es compatible con Nexio 3600.

Omneon

Spectrum 4.6 SR2
Spectrum 4.7 SR2

Spectrum 5.0 SR1

FTP y reproductor de AVI
FTP y reproductor de AVI

FTP y reproductor de AVI

Solo es compatible con Spectrum 5.0 SR1.

Sí
Sí

Sí

Omneon

Spectrum 6.1 con System Manager 5.14

Solo FTP

Sí

Sí

Omneon

MediaGridPie 4  1.1

Unidad asignada utilizando controladores de sistemas de archivos MediaGrid

Sí

No

Quantel

Servidor regional de SQserver con puerta de enlace ISAPie 5

FTP

No

No

Sony

News Base Hyper Agent

FTP

No

No

Varios (UNIX, Windows, Mac)

Cualquier servidor FTP estándar (RFC-959)
Servidor FTP seguro V3 (compatibilidad limitada)

FTP
SFTP

No
No

No
No

Nota a Pie de Página 1 La puerta de enlace de UIM con MXF es compatible con la versión 2.0.6.3.

Nota a Pie de Página 2 Los formatos GXF y MXF son compatibles.

Nota a Pie de Página 3 Compatible solo utilizando WanStreamer o ArchiveStreamer.

Nota a Pie de Página 4 Linux no es compatible con MediaGrid porque la API de la que depende no es compatible con Linux.

Nota a Pie de Página 5 MXF es compatible con la versión 2.1-22.09. La versión 2.1-22.10 admite el almacenamiento inteligente en formato TAR.

En la siguiente tabla, se identifican los servidores FTP compatibles con FTP_STANDARD.

Nota:
Oracle solo admite servidores FTP basados en Linux para los sistemas DIVArchive instalados en el entorno del sistema operativo Linux.

Fabricante

Nombre de producto

Calificado para Actor

Compatibilidad con Unicode

Calificado para DFM

Calificado para OTU

Microsoft

IIS

SíPie 1

No

SíPie 2

Sí

FileZilla

Servidor FTP FileZilla

Sí

Sí

No

Sí

Gene6

Servidores FTP Gene6

Sí

Sí

No

No

Nota a Pie de Página 1 Actor es compatible con IIS con el tipo de lista estilo UNIX configurado.

Nota a Pie de Página 2 DFM es compatible con IIS con el tipo de lista estilo DOS configurado.

7 Oracle DIVArchive Avid Connectivity

En este capítulo, se proporciona una visión general de la compatibilidad de Oracle DIVArchive Avid Connectivity con DIVArchive 7.5. Para obtener información detallada consulte la Guía del usuario de Oracle DIVArchive Avid Connectivity en la biblioteca de documentación de características adicionales de Oracle DIVArchive 7.5.

Compatibilidad de Avid Interplay

En la siguiente tabla, se identifican las compatibilidades de la versión actual de Avid Interplay y DIVArchive con AMC y TMC.

Nota:
Use AMCommunicatorI22 para todas las versiones. Use 1.0 para flujos de trabajo heredados y 2.0 para flujos de trabajo Avid Direct.

Versión de Interplay

TMCommunicator

Binarios de TMCommunicator

AMCommunicator

2.2.x

Sí

TMCommunicatorI22

Sí

2.3.x

Sí

TMCommunicatorI22

Sí

2.4.x

Sí

TMCommunicatorI22

Sí

2.5.x

Sí

TMCommunicatorI25

Sí

2.6.x

Sí

TMCommunicatorI26

Sí

2.7.x

Sí

TMCommunicatorI26

Sí

3.0.x

Sí

TMCommunicatorI30

Sí

3.1.x

No es compatible

No es compatible

Sí

3.2.x

Solo DHM

TMCommunicatorI32 - Se requiere TMClient 3.1, la restauración DET no es compatible.

Sí

3.3.x

Solo DHM

TMCommunicatorI33 - la restauración DET no es compatible.

Sí

3.4.x

Solo DHM

TMCommunicatorI33 - la restauración DET no es compatible.

Sí

3.5.x

Sí

TMCommunicatorI33

Sí

3.6.x

No

Sí