Oracle® Database Appliance

リリース・ノート

リリース12.1.2.9.0

E85932-01(原本部品番号:E80516-02)

2016年12月

このドキュメントは、製品の最新バージョンのリリース後に更新されている可能性があります。

このドキュメントの更新の確認、および他のOracleドキュメントを参照するには、次のオンラインのOracle Database Applianceドキュメント・ライブラリを参照してください。

http://www.oracle.com/goto/oda/docs

このドキュメントは次のトピックで構成されています。

- Oracle Database Appliance情報センター

- 現在のサポート・ノートおよび既知の問題

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.9.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.1

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.7.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.6.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.5.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.3.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.2.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.1.0

- Oracle Database Applianceリリース12.1.2.0.0

- Oracle Database Applianceリリース2.10.0.0.0

- Oracle Database Applianceリリース2.9.0.0.0

- Oracle Database Applianceリリース2.8.0.0.0

- Oracle Database Applianceリリース2.7.0.0.0

- Oracle Database Applianceリリース2.6.0.0.0

- リリース2.5.5.0.0での変更

- リリース2.5.0.0.0での変更

- リリース2.4.0.0.0での変更

- リリース2.3.0.0.0での変更

- リリース2.2.0.0.0での変更

- リリース2.1.0.2.0での変更

- ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracle Database Appliance情報センター

最新のソフトウェア、アナウンスメント、アラート、ナレッジ・ドキュメントおよび問題解決ドキュメントやトラブルシューティング・ドキュメントについては、My Oracle Support情報センター: Oracle Database Appliance [ID 1417713.2]にアクセスしてください。

次のURLを使用してノートにアクセスします。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1417713.2

現在のサポート・ノートおよび既知の問題

My Oracle Supportノート888888.1および2144642.1は動的に更新されるドキュメントで、パッチ・ダウンロード、およびパッチと既知のデプロイメントの問題に関する最新情報が含まれます。

サポート・ノートには、リリース履歴、パッチのリスト、特定のリリースにおける既知の問題の説明およびその回避策が記載されています。

サポート・ノート888888.1: Oracle Database Applianceリリース。

サポート・ノート2144642.1: Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2L。

関連項目

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=2144642.1

インストール後のSYSMANパスワードの変更

Oracle Database ApplianceとOracle Database 11gの組合せでのインストール後にSYSMANユーザー・パスワードを変更してください。

Oracle Database ApplianceとOracle Database 11gの組合せでインストールすると、Oracle Enterprise Manager Console 11.2 (dbconsole)が自動的にインストールおよび構成されます。SYSMANユーザーはデータベース作成の一環として作成され、デフォルトのマスター・パスワードが指定されます。

SYSMANアカウントは、Enterprise Managerの設定や管理に使用するデフォルトのスーパー・ユーザー・アカウントです。SYSMANアカウントは、Oracle Management Repositoryに格納されているオブジェクトの所有者のアカウントでもあります。このアカウントから、追加の管理者アカウントの設定や、組織内で使用するEnterprise Managerの設定を行うことができます。

Oracle Databaseユーザー・アカウントを保護する方法については、https://docs.oracle.com/en/database/database.htmlのOracle Database 2日でセキュリティ・ガイドを参照してください。

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.9.0

Oracle Database Appliance 12.1.2.9.0リリースには、新機能およびOracle Database Patch Set Update (PSU) 12.1.0.2.161018へのサポートが含まれます。

Oracle Database Applianceパッチ・セット更新

Oracle Database Appliance 12.1.2.9.0パッチ・バンドルを適用することで、新機能や既存の機能に対する拡張機能、および2016年10月のOracle Database PSUを入手できます。2016年10月のGI PSUは12.1.0.2.161018です。

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.9.0には、次の個別のパッチ更新バンドルが含まれています。

- Oracle Database Appliance X6-2-HA、X5-2、X4-2、X3-2およびV1のソフトウェアやファームウェアの更新。

- Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lのソフトウェアやファームウェアの更新および拡張機能。

注意:
Oracle Database Applianceハードウェア・バージョンX5-2、X4-2、X3-2およびV1の場合、12.1.2.9.0にアップグレードするには、パッチ・セット・リリース12.1.2.6.0が適用されている必要があります。Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mは、12.1.2.8.0で導入されました。リリース12.1.2.8.1はOracle Database Appliance X6-2LおよびOracle Database Appliance X6-2-HAに対してのみ使用されます。

Oracle Database 12.1.0.2パッチ・セットの詳細は、MOS Note: 1683799.1 - 12.1.0.2パッチ・セット - 可用性および既知の問題を参照してください。

Oracle Database Appliance X6-2-HA向けの拡張機能

仮想化プラットフォームのサポートは、Oracle Database Appliance X6-2-HAで使用できます。

Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lの拡張機能

次の拡張機能を使用できます。

- 初期データベースの作成はオプション
データベースを作成せずにOracle Database Applianceをデプロイできます。初期データベースを作成しない場合、Grid Infrastructure (GI)スタックのみがデプロイされます。dbhomeは作成されません。

ユーザーとロールの分離の強化

エージェントは、次のタイプのユーザーとグループをサポートしています。

- 6グループが設定された2ユーザー(ロール分離=Yes)。これは、デフォルトの動作です。

- 2グループが設定された単一ユーザー(ロール分離=NO)。たとえば、oinstallグループおよびdbaグループが設定されたoracleユーザーです。

- 6グループが設定された単一ユーザー(ロール分離=NO)。この新しいオプションはSAPをサポートしています。

- コマンドライン・インタフェースまたはWebコンソールからデータベース・ホームを削除する機能
関連付けられているデータベースがない場合は、IDを使用してデータベース・ホームを削除できます。関連付けられているデータベースがある場合、データベース・ホームを削除することはできません。

- 外部Oracle Auto Service Request (Oracle ASR)のサポート

- Oracle ASRをサポートするためのコマンドライン・インタフェースおよびWebコンソールの更新。

- 外部Oracle ASRをサポートする新しいコマンド、configure-asrおよびupdate-asr。

- パッチ適用の拡張機能
パッチ適用のための次の拡張機能:

- 新しいILOMおよびBIOSのパッチ適用

- コントローラおよびdcscli RPMのパッチ適用

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.9.0のドキュメント

Oracle Database Appliance 12.1.2.9.0のユーザー・ドキュメントがhttp://docs.oracle.com/cd/E80799_01/index.htmで提供されています。

Oracle Database Appliance X6-2-HAについては、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント888888.1

- Oracle Database Applianceセットアップ・ポスターX6-2-HA

- Oracle Database Appliance X6-2-HAをデプロイする方法、Oracle Database Applianceソフトウェアにパッチを適用して更新する方法およびアプライアンスを管理する方法については、Oracle Database Appliance X6-2-HAデプロイメントおよびユーザーズ・ガイド

Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lについては、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント888888.1

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント2144642.1

- Oracle Database Applianceセットアップ・ブックレットX6-2S、X6-2MおよびX6-2L

- Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lをデプロイする方法、Oracle Database Applianceソフトウェアにパッチを適用して更新する方法、アプライアンスを管理する方法、およびデータベースを移行する方法については、Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2M、X6-2Lデプロイメントおよびユーザーズ・ガイド

関連項目

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=2144642.1

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.1

Oracle Database Appliance 12.1.2.8.1リリースには、Oracle Database Appliance X6-2LおよびX6-2-HAのサポートが含まれています。

Oracle Database Appliance X6-2-HAのサポート

Oracle Database Appliance X6-2-HAには、12.1.2.8.1リリースにおける次の機能が含まれます。

- ベア・メタル・プラットフォームのサポート。仮想化プラットフォームは、12.1.2.8.1ではサポートされません。

- X6-2-HA用の新しいデータベース・テンプレート。

- Database Appliance X6-2-HAは、OAKCLIコマンドライン・インタフェースを使用します。次のコマンドが、X6-2-HAで新しく導入されました。

- oakcli update-cpucore

- oakcli describe-cpucore

Oracle Database Appliance X6-2Lのサポート

Oracle Database Appliance X6-2Lには、12.1.2.8.1リリースにおける次の機能が含まれます。

- Oracle Database Appliance X6-2L用の新しいデータベース・テンプレート、つまりデータベース・シェイプ

- Oracle Database Appliance X6-2L用の新しいISOおよびブート・プロセス

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.1のドキュメント

Oracle Database Appliance 12.1.2.8.1のユーザー・ドキュメントがhttp://docs.oracle.com/cd/E75550_01/index.htmで提供されています。

Oracle Database Appliance X6-2-HAについては、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント888888.1

- Oracle Database Applianceセットアップ・ポスターX6-2-HA

- Oracle Database Appliance X6-2-HAをデプロイおよび使用する方法について説明している、Oracle Database Appliance X6-2-HAデプロイメントおよびユーザーズ・ガイド

Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lについては、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント888888.1

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント2144642.1

- Oracle Database Applianceセットアップ・ポスターX6-2S、X6-2MおよびX6-2L

- Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2MおよびX6-2Lをデプロイする方法およびOracle Database Applianceソフトウェアにパッチを適用して更新する方法については、Oracle Database Appliance X6-2S、X6-2M、X6-2Lデプロイメントおよびユーザーズ・ガイド

関連項目

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=2144642.1

- https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.0

Oracle Database Appliance 12.1.2.8リリースには、新機能や新しいハードウェア、およびパッチ・セット更新リリースへのサポートが含まれます。

Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU)リリース12.1.2.8.0

Oracle Database Appliance 12.1.2.8.0パッチ・バンドルを適用することで、新機能や既存の機能に対する拡張機能を入手できます。

Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU)リリース12.1.2.8.0では、次の個別のパッチ更新バンドルが含まれています。

- Oracle Database Appliance X5-2、X4-2、X3-2およびV1のソフトウェアおよびファームウェアの更新。

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mに対するソフトウェアやファームウェアの更新および拡張機能。

注意:

Oracle Database Applianceハードウェア・バージョンX5-2、X4-2、X3-2およびV1の場合、12.1.2.8.0にアップグレードするには、パッチ・セット・リリース12.1.2.6.0が適用されている必要があります。

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mの拡張機能

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mの更新は次のとおりです。

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mの新しいコマンドライン・インタフェース・コマンド:

- odacli update-repositoryを使用すると、新しいパッチでリポジトリを更新できます。

- Oracle ASRを構成、記述、テスト、更新および削除するOracle Auto Service Request (Oracle ASR)コマンド。この新しいコマンドを使用すると、アプライアンスのプロビジョニング後にOracle ASRを構成できます。

- CPUコアをリスト、記述および更新するCPUコア・コマンド。configure-cpucoreコマンドはodacli update-coresによって置き換えられました。

- データベースを登録および更新するためのデータベース・コマンド。

- odacli create-databaseコマンドの追加の構成プロパティ。

- データベース・ストレージを作成、リスト、記述および削除するためのデータベース・ストレージ・コマンド。

- Oracle Database Appliance X6-2デプロイメントおよびユーザーズ・ガイドの新しい章では、Oracle Database Appliance X6-2SまたはX6–2Mを更新またはパッチ適用する方法について説明されています。

- クリーン・アップ・スクリプトによりすべてのCPUコアをリセットして再有効化する機能。

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2M上で実行されるOracle Database 11g Standard EditionおよびStandard Edition One (リリース11.2.0.4)のサポート。Oracle Database Standard Editionの実行に適しているのは、Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mのみです。

- Webコンソールの拡張機能。

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.8.0のドキュメント

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mについては、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント2144642.1。

- Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mをデプロイする方法およびOracle Database Applianceソフトウェアにパッチを適用して更新する方法については、Oracle Database Appliance X6-2デプロイメントおよびユーザーズ・ガイド。

Oracle Database Appliance X5-2、X4-2、X3-2およびV1については、次のドキュメントを参照してください。

- パッチおよび既知の問題に関する最新情報については、ナレッジ・ドキュメント888888.1

- Oracle Database Applianceをデプロイする方法およびOracle Database Applianceソフトウェアにパッチを適用して更新する方法については、スタート・ガイドおよびOracle Database Appliance管理およびデプロイメント・ガイド。

http://docs.oracle.com/cd/E75550_01/index.htmにあるOracle Database Appliance 12.1.2.8のユーザー・ドキュメントを参照してください。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=2144642.1

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=888888.1

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.7.0

Oracle Database Appliance 12.1.2.7リリースには、新機能や新しいハードウェアへのサポートが含まれます。

12.1.2.7リリースには、Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mへのサポートが含まれます。また、このリリースにはDatabase Applianceハードウェア・バージョンX5-2、X4-2、X3-2およびV1の個別のパッチ更新バンドルも含まれます。

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mのサポート

Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mには、12.1.2.7リリースにおける次の機能が含まれます。

- アプライアンスをデプロイしたりデータベースを作成したりするための新規ユーザー・インタフェース

- アプライアンスを管理するための新規コマンドライン・インタフェース

- Oracle Linux 6.7のサポート

- NVM Express (NVMe)ストレージ・デバイスのサポート

- 同じソフトウェア・スタックにおけるOracle Database Standard Edition 2 (12.1.0.2)またはEnterprise Edition (11.2.0.4または12.1.0.2)のいずれかのオプションの提供

Capacity on demandは、Oracle Database Enterprise Editionがデプロイされたシステムで使用できます。コマンドライン・インタフェースを使用して、コアの数を2から20の間で設定できます。

新機能について、およびOracle Database Applianceのシングル・インスタンスのソフトウェア・バンドル(SIB)ファイルのダウンロード方法については、My Oracle Supportノート888888.1を参照してください。

デプロイおよび管理の概念、タスク、および参照情報など、Oracle Database Appliance X6-2SおよびX6-2Mを始めるにあたっては、Oracle Database Appliance X6-2S and X6-2Mデプロイメントおよびユーザーズ・ガイドおよびOracle Database Appliance X6-2S and X6-2Mポスターを参照してください。

注意:

Oracle Database Appliance X6-2SまたはX6-2Mをデプロイするには、URL: https://ip-address:7093/mgmt/index.htmlを入力してください。

リリース12.1.2.7.0での変更

パッチは新機能を提供し、さらに既存の機能の性能を向上させる場合もあります。ファイル・サイズの制限により、Oracle Database Appliance 12.1.2.7.0パッチ22896543 zipファイルは、このリリースではp22896543_121270_Linux-x86-64_1of2.zipとp22896543_121270_Linux-x86-64_2of2.zipの2つのパートに分かれています。

注意:
12.1.2.7にアップグレードするには、パッチ・セットのリリース12.1.2.6が適用されている必要があります。

12.1.2.7リリースには、次の変更点が含まれています。

- グリッド・インフラストラクチャが12.1.0.2.160419に更新。

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 12.1.0.2.160419、11.2.0.4.160419、11.2.0.3.15。

- ローリング・アップグレードとローリング・パッチ適用のオプション。

- oakcli update -patch version [--server | --storage | --database] [--local] [--noreboot] | [--clean] | [--verify][-h]
主なパッチ・オプションは次のとおりです。

- --Server: 前のリリースでインフラストラクチャ(INFRA)およびグリッド・インフラストラクチャ(GI)のパッチ更新から以前に取得したパッチが含まれます。

- --Storage: 共有ストレージ・コンポーネントのパッチのみが含まれます。

- --database(オプション): Oracleデータベース・ホームにパッチを適用します。

- ドライバ・ドメインという新しいオプションを、新規作成した仮想ディスクに指定可能。ドライバ・ドメイン・オプションを使用すると、仮想ディスクがODA_BASEから直接ゲストVMにマウントできます。ドライバ・ドメイン・オプションは、Oracle Linux、Windows、およびSolaris x86のゲスト・オペレーティング・システムでのみサポートされます。仮想マシン(VM)のライブ・マイグレーションは、ドライバ・ドメイン・オプションではサポートされません。oakcli clone vmコマンドは、ドライバ・ドメイン・オプションをサポートするようになりました。

- ゲスト仮想マシン(VM)パフォーマンスの拡張機能。

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.6.0

Oracle Database Appliance 12.1.2.6パッチ・バンドルを適用することで、新機能や既存の機能に対する拡張機能を入手できます。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.6.0パッチ22328442は、p22328442_121260_Linux-x86-64_1of2.zipとp22328442_121260_Linux-x86-64_2of2.zipです。

注意:
12.1.2.6にアップグレードするには、パッチ・セットのリリース12.1.2.5が適用されている必要があります。

リリース12.1.2.6.0での変更

リリース12.1.2.6には、次が含まれます。

- グリッド・インフラストラクチャが12.1.0.2.160119に更新。

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 12.1.0.2.160119、11.2.0.4.160119および11.2.0.3.15。

- ベア・メタルおよびODAベースのオペレーティング・システムをOracle Linux 5.11からOracle Linux 6.7に更新。このリリースでのみ、ILOM、BIOS、Controller、Expander、ディスク・ファームウェアの更新は行われません。

- infraに必須の-localパラメータを指定してパッチ適用する場合、パッチは1つ目のノードと2つ目のノードのいずれからでも順序に関係なく実行可能。

- GIに-localパラメータを指定してパッチ適用する場合、パッチは1つ目のノードと2つ目のノードのいずれからでも順序に関係なく実行可能。両方のinfraノードがすでに12.1.2.6.0になっている場合は、1つ目のノードから-local パラメータを指定せずにパッチ適用を実行できます。

- 新しいオフラインのスタンドアロン・ツール検証OL6.zipを使用して、12.1.2.6.0パッチのzipファイルをダウンロードする前にオペレーティング・システムのパッチ適用を検証可能。

- Oracle Database Appliance X5-2におけるInfiniBand接続の強化。

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.5.0

ファイル・サイズの制限により、リリース12.1.2.5.0パッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.5.0パッチ21645601は、p21645601_121250_Linux-x86-64_1of2.zipおよびp21645601 _121250_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.5.0での変更

- Oracle Databaseリリース11.2.0.4.xから11.2.0.4.8へのパッチ・アップグレードによる、Oracle Grid Infrastructure 12cリリース1 (12.1.0.2.5)のサポート(Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.2.5)を含む)。

- oakcli show dbstorageコマンドのための拡張出力。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2.5.0ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2.5.0エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー12.1.0.2.5 RDBMSクローン・パッチ19520042
ファイル名: p19520042_121250_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.4.8 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121250_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.15 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121250_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.4.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.4.0パッチ21204676は、p21204676_121240_Linux-x86-64_1of2.zip、およびp21204676_121240_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.4.0での変更

- リリース11.2.0.4.xおよび11.2.0.3.xからリリース11.2.0.4.7および11.2.0.3.15それぞれへのパッチ・アップグレードによるOracle Grid Infrastructureリリース12.1.0.2.4のサポート(Oracle Database 12.1.0.2.4を含む)。

- 次を含むOracle Appliance Managerコマンドの追加と変更:

- コマンドoakcli configure ib2fiberおよびoakcli migrate vmの追加

- oakcli create vdiskコマンドへの-sparseオプションの追加(これによりスパース仮想ディスクを作成可能)。

- sudoのサポート。これにより管理者は、すべてのコマンドと引数をログに記録する際に、特定のユーザー(またはユーザー・グループ)にスーパーユーザー(root)の権限を付与できるようになります。

- sudoユーザーに対するパスワードなしのrootアクセスのサポート。

- Oracle Database Appliance仮想マシンのライブ・マイグレーション実行のサポート。これにより、クライアントやアプリケーションを切断することなく、仮想マシンあるいはアプリケーションを物理マシン間で移動できるようになります。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2.4.0ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2.4.0エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー12.1.0.2.4 RDBMSクローン・パッチ19520042
ファイル名: p19520042_121240_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.4.7 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121240_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.15 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121240_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.3.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.3.0パッチ20690087は、p20690087_121230_Linux-x86-64_1of2.zip、およびp20690087_121230_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.3.0での変更

- Oracle Grid Infrastructureリリース12.1.0.2.3のサポート。このパッチには、リリース11.2.0.4.xおよび11.2.0.3.xからリリース11.2.0.4.6および11.2.0.3.14それぞれへのパッチ・アップグレードによるOracle Database 12.1.0.2.3が含まれます。

- コマンドoakcli show dbstorage、oakcli show fs、oakcli show ib、oakcli show iraid、およびoakcli show raidsyncstatusを含む、Oracle Appliance Managerコマンドの追加と変更。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2.3.0ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2.3.0エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー12.1.0.2.3 RDBMSクローン・パッチ19520042
ファイル名: p19520042_121230_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.4.6 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121230_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.14 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121230_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.2.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.2.0パッチ20340774は、p20340774_121220_Linux-x86-64_1of2.zip、およびp20340774_121220_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.2.0での変更

- リリース11.2.0.4.xおよび11.2.0.3.xからリリース11.2.0.4.5および11.2.0.3.13それぞれへのパッチ・アップグレードによるOracle Grid Infrastructureリリース12.1.0.2.2のサポート(Oracle Database 12.1.0.2.2を含む)。

- Oracle Database Appliance X5-2のサポート

- データベース・サイズ設定テンプレートの拡張

- 次を含むOracle Appliance Managerコマンドの追加と変更:

- oakcli create dbstorage、delete dbstorageおよびresize dbstorageコマンドの追加

- oakcli create databaseコマンドの拡張

- oakcli manage diagcollectコマンドへの--storageパラメータの追加

- oakcli start vmコマンドへの-nodeおよび-dパラメータの追加

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2.2.0ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2.2.0エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー12.1.0.2.2 RDBMSクローン・パッチ19520042
ファイル名: p19520042_121220_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.4.5 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121220_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.13 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121220_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.1.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.1.0パッチ19690105は、p19690105_121210_Linux-x86-64_1of2.zip、およびp19690105_121210_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.1.0での変更

- Oracle Grid Infrastructureリリース12.1.0.2.1のサポート

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2.1.0ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2.1.0エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー12.1.0.2.1 RDBMSクローン・パッチ19520042
ファイル名: p19520042_121210_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.4.4 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121210_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.12 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121210_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.0.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance 12.1.2.0.0パッチ18680198は、p18680198_121200_Linux-x86-64_1of2.zipおよびp18680198_121200_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース12.1.2.0.0での変更

- リリース11.2.0.4.x、11.2.0.3.xおよび11.2.0.2.xからリリース11.2.0.4.3、11.2.0.3.11および11.2.0.2.12それぞれへのパッチ・アップグレードによるOracle Grid Infrastructureリリース12.1.0.2.0のサポート(Oracle Database 12.1.0.2.0を含む)。

- Oracle Database 12cリリース1 (12.1.0.2.0) Oracleホームでのコンテナ・データベースのサポート。

- 仮想ディスクのサポート。

- データベース・スナップショットのサポート。

- テンプレートまたは他の仮想マシンから採取された仮想マシン・スナップショットのサポート。

- 共有リポジトリのサイズ変更のサポート。

- セキュリティ技術導入ガイド(STIG)が拡張され、このリリースではPythonに変換されています。シェル・スクリプト版のSTIGは非推奨となり、最新の更新は含まれていません。

- 次を含むOracle Appliance Managerコマンドの追加と変更:

- oakcli cloneコマンドへの-snapパラメータの追加。

- oakcli configureコマンドへのrepoオプションの追加。

- oakcli create、oakcli delete、oakcli modifyおよびoakcli showコマンドへのvdiskオプションの追加。

- oakcli show storageコマンドへの-errorsパラメータの追加。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 12.1.2ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 12.1.2エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.4.3 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_121200_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.11 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_121200_Linux-x86-64.zip

注意:

Oracle Database Applianceリリース12.1.2.0.0のパッチをダウンロードする場合、必ず「Select a Release」リストのOracle Appliance Kit 12.1.2.0.0を選択してください。

Oracle Database Applianceリリース2.10.0.0.0

ファイル・サイズの制限により、このリリースではパッチ・セットのzipファイルは2つのパートに分かれています。

2つに分かれたOracle Database Appliance Patch 2.10.0.0.0パッチ18284007は、p18284007_210000_Linux-x86-64_1of2.zip、およびp18284007_210000_Linux-x86-64_2of2.zipです。

リリース2.10.0.0.0での変更

- 製品ODAchkは、ORAchkに名称変更されました。この変更に対応するため、oakcli odachkコマンドをoakcli orachkに変更し、ドキュメントを適切に更新しています。

- その他の変更はすべて内部的であり、Oracle Database Applianceユーザーには見えません。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント・パッチ

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 2.10ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 2.10エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.4.2 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_210000_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.10 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_210000_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース2.9.0.0.0

パッチ2.9.0.0.0パッチ17630388 (p17630388_29000_Linux-x86-64.zip)には、いくつかの仮想マシン(VM)の拡張機能とoakcliの更新が含まれます。

変更点は、一般的なリリースにおける変更点、仮想化または非仮想化デプロイメント・パッチ、およびRDBMSクローン・パッチのカテゴリに分けられます。

リリース2.9.0.0.0での変更

- VMスタックの改善。ロギングの向上(TINT ID)、oakdにおける例外処理の向上、XML rpcエージェントのマルチスレッド化、およびOAKDアダプタのマルチスレッド化によるVMコマンドのパラレル化が可能になりました。

- HTTPベースのテンプレートのODA_BASEへのインポート。

- VMに対するXenStoreを使用したSend Keyのサポート。

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 11.2.0.4.1および11.2.0.3.9。

- ソフトウェアの拡張:

- 非常に小規模なデータベース向けの新しいテンプレートが利用可能。

- SNMPバージョン3のサポート。このバージョンを、SNMPバージョン2のかわりに使用できます。

- ストレージ･エンクロージャに関する情報を収集するハードウェア監視ツールの強化

- プロンプトの変更、ファイバ･パブリック･ネットワークまたは銅線パブリック･ネットワークの選択を管理するツールの強化

- 仮想マシンの初回起動時(初回ブート)のインストール構成を更新する、新しいOracle Appliance Managerオプション

- Oracle Appliance Managerの更新に含まれるもの

- oakcli showコマンドの新しいオプションenclosure。ストレージ・エンクロージャの監視を可能にする。

- oakcli modify vmコマンドの新しいパラメータ-s。仮想マシンのメッセージを定義して送信する。

- データベース管理に関連するコマンド。Oracle Auto Service Request、Virtual Machinesおよびハードウェア監視ツールでは今回のリリースの新機能をサポートするために必要な入出力部分が変更されました。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント・パッチ

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 2.9ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 2.9エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database) RDBMSクローン・パッチ

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.4.1 RDBMSクローン・パッチ17770873
ファイル名: p17770873_298000_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.9 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_29000_Linux-x86-64.zip

Oracle Database Applianceリリース2.8.0.0.0

パッチ2.8.0.0.0パッチ17630367 (p17630367_28000_Linux-x86-64.zip)には、Oracle Database Appliance X4-2のサポート、更新されたILOMとBIOS、およびいくつかのソフトウェアやコマンドの拡張機能が含まれます。

変更点は、一般的なリリースにおける変更点、仮想化または非仮想化デプロイメント・パッチ、およびRDBMSクローン・パッチのカテゴリに分けられます。

リリース2.8.0.0.0での変更

- ベア･メタルおよび仮想化プラットフォームODA_BASEについて、Oracle Grid Infrastructureを11.2.0.4.0にアップグレード

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 11.2.0.3.8および11.2.0.2.12

- Oracle Database Appliance X4-2のサポート

- ILOMおよびBIOSを、V1向けには3.0.16.22.d r83408/12010311、X3-2向けには3.1.2.10.d r83372/17050100に更新

- ソフトウェアの拡張:

- Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームに対する共有リポジトリのサポート

- Oracle Database Appliance仮想化プラットフォームに対する仮想ローカル・エリア・ネットワークのサポート

- ハードウェア監視ツールによるサブシステムのセンサーからのデータのレポート(Oracle Database Appliance X3-2のみ)

- 初期デプロイでは、初期のOracle DatabaseまたはOracle Enterprise Database Controlの構成が不要

- Oracle Appliance Managerには、既存のコマンド(oakcli configure、oakcli showなど)に対して共有リポジトリなどの新機能をサポートするための多数のオプションおよびパラメータが追加されています。

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント・パッチ

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 2.8ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 2.8エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database)

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.2.12 RDBMSクローン・パッチ14349293
ファイル名: p14349293_28000_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.8 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_28000_Linux-x86-64.zip

注意:

Oracle Database Applianceリリース2.8のパッチをダウンロードする場合、必ず「Select a Release」リストのOracle Appliance Kit 2.8.0.0.0を選択してください。

Oracle Database Applianceリリース2.7.0.0.0

Oracle Database Applianceパッチ2.7.0.0.0パッチ16760967 (p16760967_27000_Linux-x86-64.zip)には、Oracle Enterprise Linux 5.9のサポート、ILOMとBIOSの更新、および新しいソフトウェアやコマンドのオプションが含まれます。

変更点は、一般的なリリースにおける変更点、仮想化または非仮想化デプロイメント・パッチ、およびRDBMSクローン・パッチのカテゴリに分けられます。

リリース2.7.0.0.0での変更

- ベア・メタルおよび仮想化プラットホームODA_BASEでは、Unbreakable Enterprise KernelのUEK1からUEK2 OEL 5.9へのアップグレード(2.7.39-400.111.1.el5uek)

- Oracle Virtual Machine (OVM)では、3.1.1から3.2.3へのアップグレード(2.7.39-300.32.1.el5uek)

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 11.2.0.3.7および11.2.0.2.11

- ハードウェア(X3-2以外)では、ILOMおよびBIOSの3.0.16.22c r80379 / 12010311への更新

- oakcli showコマンドには、ハードウェア・バージョンおよび環境タイプ情報を表示する新しいオプションがあります。
oakcli show env_hw

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント・パッチ

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 2.7ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 2.7エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database)

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.2.11 RDBMSクローン・パッチ14349293
ファイル名: p14349293_27000_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.7 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_27000_Linux-x86-64.zip

注意:

Oracle Database Applianceリリース2.7のパッチをダウンロードする場合、必ず「Select a Release」リストのOracle Appliance Kit 2.7.0.0.0を選択してください。

Oracle Database Applianceリリース2.6.0.0.0

Oracle Database Appliance 2.6.0.0.0パッチ16744915 (p16744915_26000_Linux-x86-64.zip)には、Oracle Virtual Machine(OVM)アセンブリのサポート、SAPのサポート、ILOMの更新、および新しいソフトウェアやコマンドが含まれます。

変更点は、一般的なリリースにおける変更点、仮想化または非仮想化デプロイメント・パッチ、およびRDBMSクローン・パッチのカテゴリに分けられます。

リリース2.6.0.0.0での変更

- X3-2以前のすべてのハードウェア上でベア・メタルと仮想化プラットフォームの双方における同様のデプロイメントとユーザー操作を提供

- Oracle Virtual Machine (OVM)アセンブリ(*.ovaファイル)

- テンプレート・インポートにおけるHTTPオプションのサポート

- Oracle Database ApplianceおよびOracle Database Appliance X3-2ベア・メタルでSAPをサポート

- ILOMバージョンを 3.0.16.22.b r78329に更新

- Oracle Databaseパッチ・セット更新(PSU) 11.2.0.3.6および11.2.0.2.10

- 新規のオフラインのOracle Appliance Managerコンフィギュレータ

- Oracle Appliance Managerの新規コマンドおよびオプションは次のとおりです。

- oakcli restart oda_base: ローカル・ノードでのODA_BASEの停止および再起動

- oakcli start oda_base: ローカル・ノードでのODA_BASEの起動

- oakcli stop oda_base: ローカル・ノードでのODA_BASEの停止

仮想化または非仮想化(ベア・メタル)デプロイメント・パッチ

- 仮想化構成の場合:

- パッチ16186163: Oracle Database Appliance VM ISOイメージ(Dom0)

- パッチ16186172: Oracle Database Appliance VMテンプレート(ODA_BASE)

- ベア・メタル(非仮想化)構成の場合:

- パッチ12999313: Oracle Database Appliance 2.6ベア・メタルISOイメージ

- パッチ12978712: Oracle Database Appliance 2.6エンド・ユーザー・バンドル(Oracle Grid InfrastructureおよびOracle Database)

RDBMSクローン・パッチ

- エンド・ユーザー11.2.0.2.10 RDBMSクローン・パッチ14349293
ファイル名: p14349293_26000_Linux-x86-64.zip

- エンド・ユーザー11.2.0.3.6 RDBMSクローン・パッチ14777276
ファイル名: p14777276_26000_Linux-x86-64.zip

注意:

Oracle Database Applianceリリース2.6のパッチをダウンロードする場合、必ず「Select a Release」リストのOracle Appliance Kit 2.6.0.0.0を選択してください。

リリース2.5.5.0.0での変更

このパッチ・セットのリリースには、Oracle Database Appliance X3-2、追加のストレージ拡張シェルフ、およびソフトウェアのパッチのサポートが含まれます。

これはOracle Database Appliance X3-2をサポートする最初のリリースです。そのため、このリリースにはX3-2向けの追加のパッチはありません。このパッチ・セットには、次の更新が含まれています。

- 新規Oracle Database Appliance X3-2 (ハードウェアのみ)のサポート。

- 1つの追加記憶域拡張シェルフのサポート(合計で2つの記憶域シェルフ)。

- Oracle Database Appliance X3-2ハードウェアに対してベア・メタル(BM)または仮想化プラットフォーム・オプションのいずれかの選択肢を提供します。

- ベア・メタルのインストールの場合のみ、次のEndUserBundleクローン・ファイルをバージョン2.5.5.0.0を実行しているOracle Database Appliance X3-2ノードに適用できます。

- p12978712_25500_Linux-x86-64.zip

- 仮想化プラットフォームのインストールの場合、次のファイルを適用します。

- p16186163_25500_Linux-x86-64.zip

- p16186172_25500_Linux-x86-64.zip

My Oracle Supportノート1520579.1(次のURL参照)に記載されている段階的な手順に従って、ファイルを適用してください。

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&doctype=REFERENCE&id=1520579.1

リリース2.5.0.0.0での変更

リリース2.5以降、Oracle Database Applianceを仮想化構成または非仮想化(ベア・メタル)構成にデプロイできます。

このリリースは、仮想化構成または非仮想化構成の両方のOracle Database Applianceをサポートする最初のリリースです。次の機能が含まれます。

- Oracle Virtual Machine (Oracle VM)、バージョン3.1.1のサポート

- より効率的なリソース使用:

- より少ないコアをデータベースとしてライセンス化可能

- 残りのコアは、様々な用途に使用する仮想ドメインをサポート可能

- ベア・メタルおよび仮想プラットフォームの双方における同様のデプロイメントおよび使用環境

- Oracle VM 3.1.1に基づいており、すべてのオペレーティング・システムと、Oracle VMでサポートされているテンプレートをサポート

- 新規のOracle VM oakcliコマンド

- 外部自動サービス・リクエストのサーバー・サポート

リリース2.4.0.0.0での変更

このリリースには、Oracle Automatic Storage Managementのディスク・グループ(ノーマル冗長性)のサポート、および追加のソフトウェア機能の拡張機能が含まれます。

このリリースには、次の機能と既知の問題が含まれます。

リリース2.4.0.0.0の新機能

- Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM)のDATAおよびRECOディスク・グループに対するノーマル冗長性サポート: この機能は新規のデプロイメントのみに使用できます。Oracle Database Appliance Managerのグラフィック・ユーザー・インタフェース(GUI)で、カスタム構成オプションを選択するとDATAディスク・グループおよびRECOディスク・グループに対してノーマル冗長性を選択できます。REDOディスク・グループについては引き続きHIGH冗長性が使用されます。

- トレース・ファイル・アナライザ: このバージョンでは、新しいトレース・ファイル・アナライザ機能をインストールするためのデプロイメント手順が追加されています。

- oakcli createコマンドは次のように拡張されています。

- 現時点で、コマンドoakcli create dbhome -version version_numberを使用して作成できるサポート対象のバージョンは11.2.0.2.8および11.2.0.3.4です。

- Oracle Database ApplianceライブラリのすべてのドキュメントはOracle Database Appliance 2.4.0.0.0に対してカレントです。一部のドキュメントはOracle Database Applianceの以前のリリースを参照する場合がありますが、これらのドキュメントはこの最新リリースに適用可能です。

リリース2.4.0.0.0の既知の問題

このパッチの既知の問題に関する追加情報は、My Oracle Supportノート888888.1を参照してください。リリース2.4.0.0.0の既知の問題の概要を次に示します。

- デフォルトで、Oracleではデータベースに対してEnterprise Manager DBコンソールがインストールされます。Oracleグリッド・インフラストラクチャのパッチ適用において、パッチのインストールではすべてのDBコンソールが停止します。ただし、Oracle Database Cloud Control 12cエージェントがインストール済の場合は、引き続き機能します。Oracle Database Cloud Control 12cをインストールしている場合は、コマンドemctl stop agentを実行して、Oracleグリッド・インフラストラクチャにパッチを適用する前にOracle Database Enterprise Manager Agentを停止します。これにより、copy failed for crsctl.binという問題を回避できます。

- emctl stop dbconsoleの実行は必ずしも必要ではありません。パッチ適用プロセスではコンソールが停止されるためです。断続的に、一部のDBコンソール・プロセスが引き続き実行され、crsctl.binのコピー操作が失敗するためにOracleグリッド・インフラストラクチャのパッチ適用が失敗します。この問題が発生した場合は、グリッド・インフラストラクチャのパッチ適用を実行する前にDBコンソール・プロセスが停止していることを確認します。

- インフラストラクチャの更新後、両方のノードでdmidecode -t 1|egrep Serial Number|Version|Product Name|SKU Numberを実行します。いずれかのノードがNot Availableというメッセージで応答する場合は、ノードを再起動します。この問題はこのリリースで解決される予定です。

- インフラストラクチャの更新後、両方のノードでfwupdate list controller | grep –v Intelを実行します。FW Version for SAS LSI Logic 0x0072 Type Manufacturer Model controllersの下に何も表示されない場合、ノードを再起動します。必要なファームウェア・バージョンは11.05.02.00です。この問題はこのリリースで解決される予定です。

- Oracle Database Appliance 2.3より前のバージョンのデプロイメントでは、パラメータuse_large_pagesはTRUEに設定されています。新規のデプロイメントでは、use_large_pagesをONLYに設定するベスト・プラクティスが採用されます。『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Cに従って環境を的確にサイズ設定しておらず、使用するデータベースのシステム・グローバル領域(SGA)がより大きいような場合、関連するメッセージがアラート・ログ・ファイルに表示されます。use_large_pagesをTRUEにする設定を元に戻すことはお薦めしません。かわりに、システムによって初期の警告が通知されるようにすることをお薦めします。この警告では、データベースでメモリーの問題が発生する可能性があり、この制約がシステムのパフォーマンスに最終的に影響することが示されます。この場合は、追加のデータベースの作成および起動は避けることをお薦めします。次の例のようなメッセージが表示されます。

****************** Huge Pages Information *****************
Huge Pages memory pool detected (total: 26000 free: 3729)
Huge Pages allocation failed (free: 23694 required: 2049)
Startup will fail as use_large_pages is set to "ONLY"

または

****************** Large Pages Information *****************
Parameter use_large_pages = ONLY
Large Pages unused system wide = 23951 (47 GB) (alloc incr 128 MB)
Large Pages configured system wide = 26000 (51 GB)
Large Page size = 2048 KB
ERROR:
Failed to allocate shared global region with large pages, unix errno = 12.
Aborting Instance startup.
ORA-27137: unable to allocate Large Pages to create a shared memory segment
ACTION:
Total Shared Global Region size is 48 GB. Increase the number of
unused large pages to at least 24580 (48 GB) to allocate 100% Shared Global
Region with Large Pages.
**********************************************************

リリース2.3.0.0.0での変更

このリリースには、Oracle Database 11gリリース2、リリース11.2.0.2.5および11.2.0.3.3における複数のOracleホームのサポートと、oakcliコマンドの拡張機能のサポートが含まれます。

このリリースには、次の機能が含まれます。

Oracle Database 11gリリース2における複数のOracleホーム

- 次の機能を含む、Oracle Database 11gリリース2、リリース11.2.0.2.5および11.2.0.3.3における複数のOracleホームのサポート。

- 同じデータベース・バージョンまたは異なるバージョンで複数のOracleホームを作成する機能。

- Oracle Databaseリリース11.2.0.2.8および11.2.0.3.4の新規データベース・ホームのサポート。

- 既存のホームからデータベースを作成する機能。ホーム情報を指定せずにデータベースを作成すると、デフォルトで、そのデータベースに対する別のホームがOracleで作成されます。

- データベースの作成時にリリース情報を入力することで、新規データベース・ホームを作成する機能。リリース情報を入力すると、コンフィギュレータによってその特定のリリースで新規データベース・ホームが作成され、そのホームにデータベースが作成されます。

- 環境でサポートされているOracle RACデータベースの数を確認するには、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録CでOracle Database Applianceのサイズ設定に関する情報を参照してください。

OAKCLI CREATEコマンドの拡張機能

- oakcli upgradeコマンド以外に、複数のデータベースおよび複数のデータベース・ホームをサポートするための新規のoakcliコマンドが、このパッチに含まれています。

- oakcli createまたはoakcli deleteを実行するための最小バージョンはOracle Database Appliance 2.3.0.0.0です。

- 新規データベース、新規データベース・ホーム、または新規データベース構成パラメータ・ファイルを作成するには、oakcli createコマンドを実行します。

- Oracle Database Appliance 2.3: oakcli create dbhome –version version_numberの現在サポートされているバージョンは、11.2.0.2.7および11.2.0.3.3です。

- 11.2.0.2.8 Oracleホームを作成するには、11.2.0.2.8 Oracle Databaseのクローン・ファイルをMy Oracle Support、パッチ番号14349293 - p14349293_24000_Linux-x86-64.zipからダウンロードします。11.2.0.3.4 Oracleホームを作成するには、11.2.0.3.4 Oracle Databaseのクローン・ファイルをMy Oracle Support、パッチ番号14777276 - p14777276_24000_Linux-x86-64.zipからダウンロードします。コマンドはノード1で実行する必要があります。

注意:

詳細は、oakcli create -hコマンドを入力するか、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Dを参照してください。

OAKCLI DELETEコマンドの拡張機能

oakcli deleteコマンドをノード1で使用して、未使用のデータベースと、未使用のデータベース・ホームを削除できます。

注意:

詳細は、oakcli create -hコマンドを入力するか、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Dを参照してください。

Oracle Database Applianceの構成パラメータの拡張機能

Oracleでは一連のデフォルト・パラメータがデータベースの作成に使用されます。oakcli show db_config_parms –detailを使用して、データベース構成パラメータ設定を表示できます。この構成パラメータ設定を変更するには、oakcli create db_config_params -conf conf_file_nameをノード1で使用して構成ファイルを作成します。conf_file_nameは構成ファイルの名前です。

注意:

詳細は、oakcli create -hコマンドを入力するか、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Dを参照してください。

OAKCLI UPDATEの拡張機能

- oakcli update –patchを実行する前に、oakcli update –patch 2.4.0.0.0 --verifyコマンドを実行して指定されたパッチ・バージョンを検証できます。
詳細は、oakcli update -patch 2.4.0.0.0 --verifyコマンドを入力するか、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Dを参照してください。

- oakcli update –patch 2.4.0.0.0 -cleanコマンドを実行すると、ローカル・ノード上のすべての一時ファイルが削除されます。
詳細は、oakcli update -patch 2.4.0.0.0 -cleanコマンドを入力するか、『Oracle Database Applianceスタート・ガイド』の付録Dを参照してください。

リリース2.2.0.0.0での変更

このリリースには、Oracle Database 11gリリース2、Oracle Linux 5.8、およびいくつかの拡張機能のサポートが含まれます。

このリリースには、次の拡張機能が含まれます。

- Oracle Database 11gリリース2 (11.2.0.3.2)のサポート

- Oracle Linux 5.8 (Unbreakable Enterprise Kernelを含む)のサポート

- 新機能へのパッチ適用:

- Oracleグリッド・インフラストラクチャおよびOracleデータベース・ホームへの別個のパッチ適用をサポート

- 新規oakcliコマンド・オプション(-infra、-verify)

- システム診断の向上(ロギングおよびパッチ適用情報の向上を含む)

- Oracle Database Applianceを実行しているローカル・アプリケーションのサポート

リリース2.1.0.2.0での変更

このリリース以降、このDNSを使用せずにOracle Database Applianceをデプロイできます。

クライアント・リクエストに単一クライアント・アクセス名(SCAN)を使用できるように、DNSを使用することをお薦めします。DNSを使用せずにアプライアンスをデプロイし、後からDNSを設定して、DNSでSCAN名とアドレスを構成する場合は、インストール後に手動でSCANリスナーを構成する必要があります。

ドキュメントのアクセシビリティについて

Oracleのアクセシビリティの詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイトhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

Oracleサポートへのアクセス

Oracleのお客様は、My Oracle Supportにアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。

Oracle® Database Applianceリリース・ノート リリース12.1.2.9.0

E85932-01

Copyright © 2013, 2016, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはOracle Corporationおよびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社との間で該当する取決めにて別途規定しないかぎり、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社との間で該当する取決めにて別途規定する場合を除き、オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

Oracleの法律上の注意点

コピーライト

Copyright © 1994-2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ライセンス制約の保証と結果的に生じる損害の免責

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

保証免責

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

制限付権利について

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

危険な用途への使用について

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

商標と登録商標について

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

第三者のコンテンツ、製品、サービスに対する免責事項

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

Pre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントがPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントはPre-General Availability (一般提供前)版であり、デモおよび暫定使用のみを目的としたものです。このソフトウェアを使用するハードウェアに限定するものではありません。Oracle Corporationおよびその関連会社は、このドキュメントに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。また、このドキュメントを使用したことによって損失、費用、あるいは損害が発生しても、一切の責任を負いかねます。

非公開のPre-General Availability (一般提供前)版のドキュメントについて

このドキュメントが非公開のPre-General Availability (一般提供前)版の場合:

このドキュメントに含まれる情報は、情報の共有のみを目的としたものであって、顧客諮問委員会(Customer Advisory Board)のメンバーとしてのお客様の立場でのみ、またはお客様のPre-General Availability Trial Agreement (Pre-GAトライアル契約)のみに従って検討されるべきものとします。マテリアル、コード、または機能の提供をお約束するものではなく、購入決定を行う際の判断材料とすべきではありません。このドキュメントに記載されている特徴または機能の開発、リリースおよび時期については、オラクルの裁量により決定されます。

このドキュメントには、ソフトウェアまたは印刷物などの形式を問わず、オラクルが独占的な権利を有する財産的情報が含まれています。この機密資料へのアクセスと使用は、お客様とオラクルとの間で締結され、お客様が遵守に同意した、Oracle Master Agreement、Oracle License and Oracle Services Agreement (オラクル・ライセンスおよびサービスに関する契約書)、Oracle Partner Network Agreement、Oracle Distribution Agreementまたはその他のライセンス契約の条件に従うものとします。このドキュメントとその内容の開示、コピー、複製および配布には、オラクルによる事前の承諾を必要とします。このドキュメントはライセンス契約の一部となるものではなく、オラクルおよびその子会社や関連会社との契約を構成するものではありません。

ドキュメントのアクセシビリティ

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info)か、聴覚に障害のあるお客様は(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs)を参照してください。